内容

概要

Codian 製品のイベント ログでログイン エラーが連続しているのはなぜですか。

関連情報

概要

この記事は、Cisco TelePresence MCU 4203、Cisco TelePresence MCU MSE 8420、Cisco TelePresence IP VCR 2210、Cisco TelePresence VCR MSE 8220、Cisco Tele0 presence ISDN GW 3241、Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321、Cisco TelePresence IP GW 3510、Cisco TelePresence MCU 4505、Cisco TelePresence MCU 851およびCisco TelePresence Advanced Media Gateway 3610製品

Q. Codian製品のイベントログに継続的なログイン障害が発生するのはなぜですか。

A.イベントログに次のようなメッセージが表示される場合は、ユニット上のFTPにアクセスしようとしているユーザがいることを示します。

17307 2007/04/04 11:52:50.673 FTP Info Session 0

ログインに失敗しました。ユーザー'ADMINISTRATOR'

17308 2007/04/04 11:52:50.865 FTP Info Session 0

ログインに失敗しました。ユーザー'ADMINISTRATOR'

17309 2007/04/04 11:52:51.047 FTP Info Session 0

ログインに失敗しました。ユーザー'ADMINISTRATOR'

通常、試行には「ADMINISTRATOR」などの標準ユーザ名が使用されます。 各試行には異なるパスワードがあります。不正アクセスの可能性が小さくても防止するには、使用していない間にFTPポートを無効にします([Network] > [Services]に移動して、[FTP]チェックボックスをオフにします)。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems