内容

概要

Codian 製品をサマータイム変更に合わせて調整するにはどうすればよいですか。

関連情報

概要

この記事は、Cisco TelePresence MCU 4203、Cisco TelePresence MCU MSE 8420、Cisco TelePresence IP VCR 2210、Cisco TelePresence VCR MSE 8220、Cisco Tele0 presence ISDN GW 3241、Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321、Cisco TelePresence IP GW 3510、Cisco TelePresence MCU 4505、Cisco TelePresence Supervisor MSE 805 0、Cisco TelePresence MCU MSE 8510、およびCisco TelePresence Advanced Media Gateway 3610製品。

Q. Codian製品の夏時間の変更を調整するにはどうすればよいですか。

A.現在のCodian機器は、自動的に夏時間を調整しません。時刻が変更された場合は、Codian機器で時刻（NTPを使用している場合はUTCオフセット）を手動で調整する必要があります。これを行うには、[設定] > [時間]に移動します。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems