内容

概要

Codian MCU/ISDN GW 上のイベント ログに「Failed to flush cache to external compact flash」というエラーが表示されるのはなぜですか。

関連情報

概要

この記事は、Cisco TelePresence MCU 4203、Cisco TelePresence MCU MSE 8420、Cisco TelePresence ISDN GW 3241、Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321、Cisco Tele Presence MCU 4505およびCisco TelePresence MCU MSE 8510製品

Q. Codian MCU/ISDN GWのイベントログに「Failed to flush cache to external compact flash」というエラーが表示されるのはなぜですか。

A. CDR(Call Detail Records)を保存するようにユニット(TelePresence Product)を設定していますが、コンパクトフラッシュカードを外部コンパクトフラッシュスロットに装着して保存することはありません。(CodianユニットはCDRを内部に保存しません。最後の数秒の価値しかキャッシュしません)。

- このメッセージの表示を停止するには、[Events] > [CDR Log]に移動し、[Disable]をクリックします。

- または、CDRを保持する場合は、外部スロットに256Mbコンパクトフラッシュカードを装着すると、ユニットがそれを使用し始めます。WebインターフェイスからCDRを取得できます。[Events] > [CDR Log]に移動し、下にスクロールして[Call Detail Record]リストを表示します。リストは、WebインターフェイスからXMLとしてダウンロードできます。FTPを使用してCDRをダウンロードすることもできます。ただし、CDRはカスタム形式で保存されているため、コンパクトフラッシュカードから直接コピーすることはできません（別のコンパクトフラッシュカードリーダーを使用します）。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems