内容

概要

Codian ユニットのコンソール ポートに接続するにはどうすればよいですか。

関連情報

概要

この記事は、Cisco TelePresence MCU 4203、Cisco TelePresence MCU MSE 8420、Cisco TelePresence IP VCR 2210、Cisco TelePresence VCR MSE 8220、Cisco Tele0 presence ISDN GW 3241、Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321、Cisco TelePresence IP GW 3510、Cisco TelePresence MCU 4505、Cisco TelePresence Supervisor MSE 805 0、Cisco TelePresence MCU MSE 8510、およびCisco TelePresence Advanced Media Gateway 3610製品。

Q. Codianユニットのコンソールポートに接続するにはどうすればよいのですか。

A.コンソールポートは、すべてのCodianユニットで同じように動作します。手順は以下のとおりです。

1. 電源がユニットに接続され、ステータスLEDが緑色であることを確認します。

2. 付属のRJ45/DB9ケーブルを使用して、ユニットのコンソールポートをPCのシリアルポートに接続します。

3. ハイパーターミナルなどのシリアルターミナルプログラムを使用して、ユニットに接続します。

4. ターミナルソフトウェアを次の設定に設定します。

- ボー レート：38400

- データ ビット：8

- パリティ：none

- ストップ ビット：1

- フロー制御：none

5. Enterキーを押すと、コマンドプロンプトがターミナルに表示されます。

TelePresence製品のセットアップ手順の詳細については、該当する『Getting Started Guide』を参照してください。

注：MCUソフトウェアバージョン4.0では、MCUのコンソールポートを無効にする機能が導入されています。詳細については、オンラインヘルプを参照してください。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems