内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

データ収集のトランザクション・アナライザの決定方法

方式 1

方式 2

関連情報

概要

このテクニカルノートでは、トランザクションアナライザがデータを正しく収集しているかどうかを判断する手順について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Transaction Analyzer 1.95以降

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

データ収集のトランザクション・アナライザの決定方法

トランザクションアナライザがデータを収集しているかどうかを判断するには、2つの方法があります。

方式 1

レポートを実行して、トランザクションアナライザがデータを収集しているかどうかを確認できます。次のステップを実行します。

1. 通常、http://<report_server>/reportsにあるレポートサーバーに移動します。

2. [Home] > [Tidal Transaction Analyzer <report_server>] > [Tidal Transaction Analyzer Status]にあるレポートに移動します。

3. レポートを実行すると、1つのSAPサーバに対して処理されたレコードの数を最終日に確認できます。

方式 2

もう1つのチェック方法は、レジストリエディタを確認することです。次の手順を実行します。

1. トランザクションアナライザサーバでレジストリエディタ(regedit.exe)を開きます。

2. 通常はHKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Wow6432Node > Tidal Software > Tidal Transaction Analyzer > SAP for a 64ビットマシンで、特定のSAPサーバのレジストリキーに移動します。

注：マシンが32ビットの場合、レジストリパスはWow6432Nodeコンポーネントを引いた値と同じです。

3. このキーの中に、多数のGUIDが表示されます。追跡するサーバのSystemIdキーを見つけます。LastAuditPollTimeキーにも日付が表示されます。

4. レジストリを頻繁に更新します（F5キーを押します）。LastAuditPollTimeは時間の経過とともに増加し続けます。

システムが記録を収集していないと判断された場合は、TEOのドキュメントの説明に従ってカスタマーサポートに連絡してください。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems