内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

問題

解決方法

関連情報

概要

このドキュメントでは、エージェント/アダプタの停止ウィンドウが正しく表示されず、カレンダーの[Until]フィールドを編集できない問題の回避策について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Tidal Enterprise Scheduler 5.3.1

- Tidal Clientバージョン5.3.1で表示されたエージェントまたはアダプタの停止ウィンドウ

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は Tidal Enterprise Scheduler 5.3.1. に基づいています。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

問題

エージェント/アダプタの停止ウィンドウが正しく表示されず、カレンダーの[Until]フィールドを編集できません。

解決方法

これは、Windows 7またはWindows 2008で実行されているTidal Clientのディスプレイ上の問題です。この問題を回避するには、XP互換モードでTidal Clientを実行します。これを行うには、Tidal Clientのショートカットを右クリックし、Propertiesを選択します。[互換性]タブを選択します。互換性モードでは、Windows XPのオプションを選択します。OKをクリックし、Tidal Clientを再起動します。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems