内容

概要

前提条件

使用するコンポーネント

表記法

メンバーが見つかりません

関連情報

概要

このドキュメントでは、「Unexpected exception:Member not found」エラーメッセージがジョブアクティビティコンソールのグラフィカルビューに表示されます。

前提条件

使用するコンポーネント

このドキュメントでは、5.3.1 Tidal Clientでのビジネスビューの使用を前提としています。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

メンバーが見つかりません

Tidal Clientで、Job Activity Consoleのグラフィカルビュー（別名ビジネスビュー）を使用しようとすると、次のエラーメッセージが表示される場合は、次の手順を実行します。

1. Tidal Clientをシャットダウンします。

2. コマンドプロンプトを起動し、Tidal Clientインストールディレクトリに移動します。

<drive>:\Program Files\Tidal\Scheduler\Client\

3. regsvr32 xgo.ocxと入力します。

4. コマンドが正常に実行されたら、Tidal Clientを再起動し、Job Activity Consoleのグラフィカルビューの使用を試みます。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems