内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

問題

原因

解決方法

関連情報

概要

opcmsgが正常に終了しませんでしたOpC30-902. Completedオプションが無効です。

前提条件

要件

スケジューラバージョン5.3.1.261以降を使用することをお勧めします。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、スケジューラバージョン5.3.1.261以降に基づくものです。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

問題

スケジューラからOpenViewに送信されたメッセージは、コンソールに表示されません。

原因

opcmsgコマンドのapplication name引数には、メッセージの前後に引用符が必要です。

解決方法

Admiralデータベースのsysval 111オプションを使用して、openviewメッセージのアプリケーション名に引用符("Y")を付けるか("N")付けないかを指定します。 デフォルトは「N」です。

さらに、sysval 107を使用して、msg_txt引数の前後に引用符が必要かどうかを示すことができます。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems