内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

「Unable to find FieldDescriptor for 'Error' in the ClassDescriptor of action"エラーを解決します

関連情報

概要

このドキュメントでは、JDE アダプタの接続エラーの解決方法について説明します。このエラーは、接続をテストするときにクライアントに表示され、アダプタサービスログにも表示されます。

Development JDE connect: unable to find FieldDescriptor for 'Error' in ClassDescriptor of

action

05/25 10:00:43:005[13:MD-3]: (mem=8851136/23339008) Development JDE connectInstance:

Connection failed, unable to find FieldDescriptor for 'Error' in ClassDescriptor of action

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Cisco Tidal Enterprise Scheduler 5.3.1+

- Cisco Tidal JDEアダプタ

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco Tidal Enterprise Scheduler 5.3.1+

- Cisco Tidal JDEアダプタ

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

「Unable to find FieldDescriptor for 'Error' in the ClassDescriptor of action"エラーを解決します

これは、JDEサーバでのjde.iniの設定に関連する問題です。これは、LRENGINEセクションのSystemパラメータに関連しています。このパラメータのディレクトリが存在することを確認します。ディレクトリが存在しない場合は、ディレクトリを作成できます。jde.iniの抜粋の例を次に示します。

[LRENGINE]

System=/E900SYS/output

Repository_Size=20

Disk_Monitor=YES

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems