内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

サービスアダプタメモリの設定

関連情報

概要

このドキュメントでは、Windows プラットフォームまたは UNIX プラットフォームで動作する Tidal サービス アダプタのメモリ割り当てを設定する方法について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントで説明するコンポーネントは、さまざまなTidalサービスアダプタです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

サービスアダプタメモリの設定

デフォルトでは、アダプタのメモリには次の量が設定されています。

アダプタ

最小(MB)

最大(MB)

Email

16

64

ホライズン

16

256

MSSQL

16

256

Oracleアプリケーション

16

256

Oracle DB

16

256

PeopleSoft

16

256

SAP

16

512

TA

32

32

Webサービス

16

256

これらのアダプタのメモリを調整するには、service.propsファイルを作成し、必要なメモリ量を指定するように設定する必要があります。このファイルに、次のパラメータを追加します。

- JvmMinMemory=xxx(xxxはMB単位のメモリ量)

- JvmMaxMemory=xxx (xxxはMB単位のメモリ量)

注意：これらのパラメータでは、大文字と小文字が区別されます。

service.propsファイルは次の場所に配置する必要があります。

${TIDAL_HOME}/services{service GUID}/config directory)

デフォルトでは存在しないため、configディレクトリを作成する必要があります。異なるサービスGUIDフォルダは次のとおりです。

- [Email]：Scheduler\master\services\{65C600D1-4316-41bd-8ED0-AB8E5F470838}

- 水平線：Scheduler\master\services\{84E41389-A7FA-4834-9A63-3808C7B7D799}

- MSSQL:Scheduler\master\services\{CAFA6E81-E29F-4263-8E80-4928FFF416A2}

- Oracleアプリケーション：Scheduler\master\services\{DB7FB8C2-96AF-4790-9512-AFC8ECFE784D}

- Oracle DB:Scheduler\master\services\{3EC69AA3-C8C3-4a19-8F66-F36CFDDA5BB1}

- PeopleSoft:Scheduler\master\services\{B20EC120-2EB5-4d5f-8133-73FA37225667}

- SAP:Scheduler\master\services\{51C57049-3215-44b7-ABE1-C012FF786010}

- TA:Scheduler\master\services\{A2277702-9011-49e9-991D-F2E7E7055C0E}

- Webサービス：Scheduler\master\services\{2C290052-71BA-47BC-85BB-D65E06459001}

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems