内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

問題

解決方法

関連情報

概要

このドキュメントでは、エージェント/アダプタ接続の削除を試みたときに「TES_019002:Delete Node record with ID [###] failed」というエラーメッセージを解決する方法について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Tidal Enterprise Schedulerバージョン6.0.0、6.0.1.170、および6.0.1.178に基づいています。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

問題

エージェント/アダプタ接続を削除しようとすると、「TES_019002:Delete Node record with ID [###] failed」というエラーメッセージが表示されます。

解決方法

接続を削除するには、次の手順を実行します。

1. [ワークグループ]ペインで、エージェントにアクセスできるワークグループを特定します。

2. ワークグループがエージェントにアクセスできないようにするには、エージェント名の前にあるチェックボックスをオンにします。

注：この問題は、Cisco Bug ID CSCtr69079（登録ユーザ専用）に記載され、今後の製品リリースで修正される予定です。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems