内容

概要

前提条件

使用するコンポーネント

問題

解決方法

関連情報

概要

このドキュメントでは、既知の問題の解決方法について説明します。

前提条件

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Windows Agent 3xに基づくものです。

問題

Lost connection to agentのシステムイベントが継続的にトリガーされます。

解決方法

この問題を解決するには、接続後に継続的なネットワークエラーが発生したときに、再接続の試行を遅くします。この問題は、エージェントのビルド3.0.0.47で解決されています。

エージェントの最新バージョンをダウンロードするには、次の手順を実行します。

1. http://www.cisco.com/cisco/web/support/JP/loc/download/index.html （登録ユーザ専用）にアクセスします。

2. [Products] > [Network Management and Automation] > [Data Center Management and Automation] > [Workload Automation] > [Cisco Tidal Enterprise Scheduler] > [Cisco Tidal Agent for Windows] > [Latest Releases]の順に選択します。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems