目次

はじめに

Total Reduction Ratio（合計減少率）

この率の計算

概要

このドキュメントでは、Cisco Wide Area Application Services（WAAS）ソフトウェアでの合計減少率の計算方法について説明します。

Total Reduction Ratio（合計減少率）

Cisco Wide Area Application Engine（WAE）で show stat conn コマンドを入力すると、次の例に示すように最適化された接続と出力を確認できます。

ConnID    Source IP:Port        Dest IP:Port    PeerID               Accel RR

131200    192.168.10.1:58385    10.0.0.100:445  78:e7:a1:a2:00:b0    TCDL  82.3%

RR 列の値（82.3 %）は、合計減少率を示しています。 この値は、実際上 WAN を横断しなかったトラフィックのパーセンテージです。

この率の計算

次の例に示すように、詳細な出力を表示するには、show stat conn conn-id 131200 コマンドを入力します。

Original            Optimized

-------------------- --------------------

Bytes Read:                       787408                92939

Bytes Written:                    401764               117657

Total Reduction Ratio: 82.291%

Original 列には LAN セグメントで送受信されたバイト数が報告され、Optimized 列には WAN セグメントで送受信されたバイト数が報告されます。 各列の合計は次のとおりです。

Original            Optimized

-------------------- --------------------

Bytes Read:                       787408                92939

Bytes Written:                    401764               117657

1,189,172              210,596

この単一接続の場合、WAN を横断したバイト数（210,596）が WAN を出たバイト数（1,189,172）を大幅に下回っています。

トラフィックの減少量（合計減少率）を計算するには、次の式を使用します。

1 - (最適化された（Optimized）合計バイト数 / 元の（Original）合計バイト数)

この例での計算は、1 - (210596 / 1189172) = .82290535 つまり 82.291 % になります。

最適化されたバイト数が元のバイト数を上回る場合、表示される合計減少率は 0.00 % になります。