Cisco Video Surveillance 2800 シリーズ標準画質 PTZ IP カメラ

製品概要

Cisco®Video Surveillance 2800 シリーズ標準画質 PTZ IP カメラは、機能が豊富なカメラで、優れたパフォーマンスと画質、導入のしやすさを考慮して設計されています。 これらのカメラは、1/4 インチ SONY EX12E EXmor™ CCD センサーを搭載しており、D1 解像度での表示と録画中に最大 12 倍光学ズームが可能です。

このカメラに搭載されている統合カメラ光学アセンブリにより、360°の連続パン回転、220°のチルト範囲、および 16 個の PTZ プリセットが提供されます。さらに、このカメラは、ネットワーク接続が失われたときの映像保存に使用できるローカル ストレージ用 SD/SDHC スロットをサポートしています。

Cisco Video Surveillance 2800 シリーズの IP カメラは、2 つの同時ビデオ ストリームをサポートします。ストリームは、MJPEG 形式か H.264 形式で複数の解像度設定の中から選択して圧縮でき、その他の帯域幅管理のために、さまざまなフレーム レートやビット レートを設定できます。このカメラは、高感度 ? インチ SONY EXmor CCD センサーを搭載しているだけでなく、最小限の照明しか存在しない場面でもカメラにより補正が行える低照度技術を採用しています。さらに、このカメラは、内蔵のモーション検知機能や、明るさのコントラストが非常に大きな場面でもシステムにより補正が行えるワイド ダイナミック レンジ（WDR）を特長として備えています。

設定とモニタリングを最も容易に行えるように、このカメラは Cisco Medianet インターフェイスをサポートしています。同じく Medianet をサポートするシスコのスイッチに接続すると、スイッチがカメラをビデオ エンドポイントとして認識し、SmartPort マクロを使用して、ネットワーク上のビデオ ストリームに適したネットワーク パラメータを設定します。さらに、カメラが Cisco Video Surveillance Manager 7.0 に接続されると、カメラの検出と設定が自動的に行われるので、インストール時間やコストを最小限に抑えることができます。

Cisco Video Surveillance 2800 シリーズ標準画質 PTZ IP カメラには、次のようなさまざまな利点があります。

フル レンジ モーション：このカメラは、360°の連続パン回転、220°のチルト角範囲、および 12 倍光学ズームをサポートしています。カメラ オペレータがカメラをリモート制御して、対象を追跡したり、カメラの視野を変更できます。

カメラのプリセット：オペレータは、最大 16 個のプリセット ポイントを事前にプログラムし、録画中にカメラが自動的にそれらの個所を順次監視するように設定できます。

ワイド ダイナミック レンジ：このカメラには強力なデジタル イメージング技術が採用されており、さまざまな照明条件下で高画質の映像を記録できます。グローバル電子シャッターを使用したプログレッシブ スキャン イメージ センサーを採用することにより、自然な色再現、ブルーミングとスミアの排除、およびモーションぶれの最小化を達成しています。

屋外対応：カメラのハウジングは IP66 定格ですので、追加のラックを使用せずに屋外に設置できます。

日中/夜間の両モードに対応：実用的な日中/夜間対応機能を備えており、明るさが不十分な場面では、内蔵の IR フィルタによって自動的に夜間モードに切り替わります。この機能は、手動制御、自動制御、またはスケジュール制御のいずれにも使用できます。

オープン API：ONVIF 2.0 をサポートしているため、他のアプライアンスと標準ベースで相互運用し通信することができます。

柔軟性のある電力オプション：Power over Ethernet（PoE+）802.3at、High PoE、または外部電源を通じた 24 VAC 電源をサポートします。

シンプルな Web インターフェイス：Cisco Video Surveillance 2800 シリーズは、Internet Explorer 8.0 でのリモート セットアップと管理をサポートしています。

プライバシー マスキング：プライバシー マスキングを使用すると、オペレータには表示できないプライバシー エリアをユーザが定義し、隠すことができます。Cisco Video Surveillance 2800 シリーズでは、最大 4 つのプライバシー マスキング領域をサポートします。マスキング領域は、固定ウィンドウまたはユーザ定義色のウィンドウとして画面に表示されます。

製品仕様

Cisco Video Surveillance 2800 シリーズの製品仕様は、表 1 に示すとおりです。

表 1.    製品仕様

全般

ご利用いただける言語

英語

サポートするプロトコル

TCP/IP、UDP/IP（ユニキャスト、マルチキャスト IGMP）、UPnP、DNS、DHCP、RTP、RTSP、NTP、IPv4、SNMP、QoS、HTTP、HTTPS、LDAP（クライアント）、SSH、SSL、SMTP、FTP mDNS（Bonjour）

セキュリティ アクセス

パスワード保護

認証/評価/特許

CE、クラス A

FCC、クラス A

リストされている UL/cUL

C-Tick

信号形式

NTSC（CIVS-IPC-2830）

PAL（CIVS-IPC-2835）

スキャニング システム

プログレッシブ

イメージ センサー

1/4 インチ CCD

レンズ

3.7 ? 44 mm

ズーム

12 倍光学

12 倍デジタル

PTZ 速度

パン速度：0.05 ? 450 °/秒

チルト速度：0.05 ? 450 °/秒

水平

視野角

56.3°（W） ? 4.6°（T）

最低被写体照度

カラー： 0.9 ルクス @ 1/60 秒（NTSC）、1/50 秒（PAL）

（F 1.4、50 IRE）

0.05 ルクス @ 1/4 秒（NTSC）、1/3 秒（PAL）

白黒：

0.01 ルクス @ 1/4 秒（NTSC）、1/3 秒（PAL）

ホワイト バランス

自動（手動優先）

シャッター スピード

1/4 秒 ? 1/10000 秒（20 段階）NTSC

1/3 秒 ? 1/10000 秒（20 段階）PAL

電子

絞り制御

自動（手動優先）

ゲイン制御

自動/オフ

ワイド ダイナミック レンジ

未定

動作検出

統合型

電気

ポート

100BASE-TX 用 RJ-45 コネクタ

ケーブル タイプ

100BASE-TX 用カテゴリ 5 以上

入力電力

AC：28 W（-40 ? 55°C）

PoE+：18 W（-5 ? 55°C）

High PoE：28 W（-40 ? 55°C）

アラーム入力

4

補助出力

2

パン動作

360°連続パン回転

パン動作

220°（水平位置 +20°）

音声

ストリーミング

双方向、全二重または半二重

入出力

端末コネクタ

圧縮

G.711 A-law、G.711 U-law

ビデオ

ビデオ エンコーディング

H.264、MJPEG

ビデオ ストリーミング

- シングル ストリーム H.264 または MJPEG、最大 720 X 480 @ 30 fps（720 X 576 @ 25 fps）

- デュアル ストリーム H.264 および MJPEG

- プログラム可能なプライマリ ストリーム、最大 720 X 480 @ 30 fps（720 X 576 @ 25 fps）

- プログラム可能なセカンダリ ストリーム、最大 720 X 480 @ 15 fps（720 X 576 @ 15 fps）

解像度およびフレーム レート（H.264） /strong>

表 2 を参照

解像度およびフレーム レート（MJPEG）

表 2 を参照

重量

3.3 Kg

動作温度

AC 24 V：-40 ? 55°C

PoE+：-5 ? 55°C

High PoE：-40 ? 55°C

屋外評価

IP66（正しく設置した場合）

表 2 に、Cisco Video Surveillance 2800 シリーズでサポートされているアスペクト比 4：3 のビデオ ストリームを示します。

表 2.    アスペクト比 4：3 のビデオ ストリーム サポート

プライマリ（H.264）

最大 fps

セカンダリ（H.264 または MJPEG）

最大 fps

720 X 480/576

30/25

720 X 480/576

352 X 240/288

15

704 X 480/576

30/25

704 X 480/576

352 X 240/288

15

352 X 240/288

30/25

352 X 240/288

15

ソフトウェア

表 3 に、Cisco Video Surveillance 2800 シリーズ IP カメラ ソフトウェアの主な機能を示します。

表 3.    主なソフトウエア機能

項目

仕様

アクティビティ検出

ユーザ定義可能なアラート（感度としきい値を設定可能）、電子メール アラート、および HTTP 通知

ビデオ フォーマット

NTSC、PAL

画像設定

ホワイト バランス、自動露出、ノイズ リダクション、ワイド ダイナミック レンジ、露出補正

オーバーレイ表示機能

日時およびテキスト

選択可能なビットレート

固定ビット レートまたは可変ビット レートの両方に対応

IP フィルタリング

ビデオ表示とカメラ設定に関して、許可 IP アドレスとブロック IP アドレスのリストをユーザが入力可能

検出

Cisco Discovery Protocol および Bonjour ゼロコンフィギュレーション検出

設定

- ブラウザベース（Internet Explorer 8.0 以降を使用）

- パスワード保護を使用した 2 レベルのユーザ アクセス

図 1 に、Cisco Video Surveillance 2800 シリーズ IP カメラの寸法を示します。すべての寸法はミリメートル単位です。

図 .     Cisco Video Surveillance 2800 シリーズ IP カメラの寸法

保証に関する情報

保証については、Cisco.com の『製品保証』 [英語] のページを参照してください。

発注情報

提供状況

Cisco Video Surveillance IP カメラは、シスコの Advanced Technology Provider（ATP）プログラム パートナーからご購入いただけます。表 4 に、Cisco Video Surveillance 2800 シリーズの製品番号の一覧を示します。

表 4.    購入方法

製品名

製品番号

Cisco Video Surveillance SD 屋外 IP PTZ カメラ、NTSC

CIVS-IPC-2830

Cisco Video Surveillance SD 屋外 IP PTZ カメラ、PAL

CIVS-IPC-2835

アダプタ付属 20 cm 延長パイプ

CIVS-PA-EXT=

PTZ / 6KA アクセサリ アダプタ

CIVS-PA-PTZADPTR=

シスコのサービス

シスコは、お客様の成功を支援する幅広いサービス プログラムを用意しています。これらのプログラムは、スタッフ、プロセス、ツール、パートナーを独自に組み合わせたかたちで提供され、お客様から高い評価を受けています。シスコは、お客様のネットワークへの投資を最大限に活用し、ネットワーク運用を最適化するとともに、最新アプリケーションに対応できるようにネットワークを整備し、よりインテリジェントなネットワークを構築することによって、お客様の事業拡大を支援しています。シスコ サービスの詳細については、「シスコ テクニカル サポート」または「シスコ サポート プログラム」を参照してください。

関連情報

Cisco Video Surveillance IP カメラの詳細については、http://www.cisco.com/jp/go/physec にアクセスするか、または最寄りのシスコ代理店にお問い合わせください。