Contenu

Introduction

Comment fonctionne la commande SNMP Notif-Threshold ?

Exemple de configuration

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit la description de l'interface de ligne de commande (CLI) du nombre et du faible nombre du seuil de notification SNMP (Simple Network Management Protocol), snmp notif-threshold, dans la référence CLI, StarOS n'est pas clair. Cet article vise à clarifier cette commande et son utilisation.

Comment fonctionne la commande SNMP Notif-Threshold ?

La syntaxe de la commande est comme suit :

snmp notif-threshold  <max-threshold> low <low-threshold> period <polling-period>

À partir de cette configuration, le taux de création des déroutements est surveillé périodiquement comme configuré par le paramètre période. Si le nombre de pièges créés sur un cycle de période dépasse la valeur de seuil maximal configurée, la création de pièges est désactivée. La création de déroutement n'est activée à nouveau que si le nombre de création de déroutement est inférieur à la valeur <low-threshold> configurée d'autre, la création de déroutement reste désactivée.

Exemple de configuration

snmp notif-threshold  100 low 20 period 300

Dans l'exemple, le maximum de 100 interruptions est défini toutes les 300 secondes. Les versions 18.0 et antérieures du logiciel StarOS ont une valeur de seuil maximale de 100 tandis que les versions 19.0 et ultérieures du logiciel ont une valeur de seuil maximale de 300. Si un châssis reçoit plus de 100 interruptions dans un délai de 300 secondes, les interruptions SNMP sont désactivées. Par la suite, si le châssis reçoit 20 interruptions (ou moins) dans un délai de 300 secondes, il réactive les interruptions SNMP. Si la génération de déroutements reste pour une valeur supérieure à 20 déroutements sur une période de 300 secondes, les déroutements SNMP restent désactivés.

Référez-vous à Command Line Interface Reference pour correspondre au niveau logiciel afin de trouver les valeurs par défaut.

Ces commandes peuvent être utilisées pour vérifier la génération de déroutements SNMP.

Valeur configurée

[local]ASR5500-2# show config | grep -i notif

snmp notif-threshold 1000 low 800 period 10

Statistiques de recouvrement

[local]ASR5500-2# show snmp trap statistics

SNMP Notification Statistics:

Total number of notifications   : 2

Last notification sent         : Tuesday October 07 12:00:27 CDT 2014

Notification sending is         : enabled

Notifications have never been disabled

Notifications have never been cleared

Notifications in current period : 0

Notifications in previous period: 1

Notification monitor period     : 10 seconds

Informations sur le serveur SNMP

[local]ASR5500-2# show snmp server

SNMP Server Configuration:

Server State             : enabled

SNMP Port                : 161

sysLocation              :

sysContact               :

authenticationFail traps : Disabled

EngineID                 :

Alert Threshold          : 1000 alerts in 10 seconds

Alert Low Threshold      : 800 alerts in 10 seconds

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems

- Guides de configuration de la gamme Cisco ASR 5000