Contenu

Introduction

Minutes de messages pour chaque serveur

Ajout de magasins de messagerie dans UC

Introduction

Ce document décrit les informations supplémentaires relatives aux boîtes aux lettres de Cisco Unity Connection (UC) et fait référence à la documentation actuelle lorsque cela est possible.

Minutes de messages pour chaque serveur

Vous pouvez souhaiter connaître la quantité de messages que votre serveur UC peut contenir. De nombreux clients décident de migrer vers des plates-formes virtuelles. Pour plus d'informations sur le stockage approximatif des messages pour les codecs G-711 (en minutes), reportez-vous à la section Spécifications des superpositions de plate-forme virtuelle pour les serveurs de connexion 9.x actuellement fournis de l'article Cisco Unity Connection 9.x Supported Platforms List Cisco.

Si vous exécutez un serveur Media Convergence Server (MCS) et souhaitez obtenir des informations similaires, reportez-vous aux sections Présentement la liste des plates-formes prises en charge Cisco Unity Connection 9.x de l'article Cisco : Serveurs ou Superposition de plate-forme précédemment expédiée <x> Serveurs et localisez votre matériel spécifique.

Note: Les documents décrits dans cette section incluent des données de table qui sont étiquetées Stockage approximatif des messages, Codec G-711, minutes, qui répertorie le stockage approximatif des messages en minutes.

Ajout de magasins de messagerie dans UC

Vous pouvez avoir jusqu'à cinq boîtes aux lettres dans UC ; il y en a un par défaut, et vous pouvez en ajouter jusqu'à quatre. D'autres boîtes aux lettres sont créées afin d'optimiser les performances.

Note: Il est important de comprendre que vous ne créez pas plus d'espace pour les messages lorsque vous ajoutez plus de magasins de messagerie, mais que vous optimisez uniquement les performances d'un serveur qui possède un grand nombre de boîtes aux lettres.

Cisco recommande de ne pas avoir plus de 5 000 utilisateurs dans une banque de messagerie. Cette recommandation est documentée dans la section Création d'un magasin de boîtes aux lettres dans Cisco Unity Connection 9.x de l'article Gestion des magasins de boîtes aux lettres dans Cisco Unity Connection 9.x Cisco. L'article décrit également comment créer une banque de courrier supplémentaire.

Pour plus d'informations sur plusieurs boîtes aux lettres dans UC, référez-vous à Fonctionnement de plusieurs boîtes aux lettres dans Cisco Unity Connection 9.x. de l'article Gestion des magasins de boîtes aux lettres dans Cisco Unity Connection 9.x Cisco. Notez qu'il y a eu des questions concernant cet extrait de l'article :

Une autre base de données de magasin de boîtes aux lettres pour obtenir des informations sur les messages vocaux enregistrés dans ce magasin de boîtes aux lettres. La base de données est prédimensionnée pour une moyenne d'environ 40 messages pour 10 000 utilisateurs, soit environ 1,25 Go. (L'application de base de données actuellement utilisée pour Connection ne peut pas redimensionner dynamiquement une base de données après sa création.)

Le 1,25 Go mentionné dans l'extrait est utilisé pour les lignes de tableau afin de stocker les mappages aux messages utilisateur qui sont stockés ailleurs sur UC ; il ne fait pas référence à la taille de la base de données utilisée pour stocker les messages utilisateur.