Contenu

Introduction

Problème

Solution

Introduction

Ce document décrit les étapes pour permettre à la passerelle de medias IP PBX (PIMG) afin de se connecter au serveur de Syslog.

Problème

Actuellement, un PIMG a une mémoire tampon de log courte, ainsi des événements plus anciens sont rapidement remplacés.

Solution

Afin de mettre à jour des logs pendant de plus longues périodes (particulièrement pour le dépannage), utilisez ces étapes.

1. Procédure de connexion à l'interface d'admin PIMG.

2. Allez à la configuration > gestion des protocoles.

3. Naviguez vers le Syslog de section.

4. Remplissez ces champs :

- Dans la « adresse IP du serveur de Syslog », écrivez l'adresse IP de votre serveur de Syslog.

- Placez les « alarmes au Syslog activé » à oui.

- Fixez « la sévérité d'alarme minimum de Syslog » aux informations.

- Positionnement « suivi de diagnostics au Syslog activé » à oui.

5. Soumettez les modifications.

6. Votre PIMG doit être redémarré. Afin de faire ceci, allez au système > à la reprise > à l'unité de reprise maintenant.