Contenu

Introduction

Puis-je toujours passer des appels si le VCS « Configuration Master » d'un cluster échoue ou est mis hors service ?

Informations connexes

Introduction

Cet article concerne Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway.

Q. Puis-je toujours passer des appels si le VCS « Configuration Master » d'un cluster échoue ou est mis hors service ?

R. Oui. Le VCS maître est uniquement utilisé pour gérer les modifications de configuration des VCS dans le cluster.

Cependant, si un VCS d'un cluster tombe en panne, les points d'extrémité enregistrés sur ce VCS doivent se réenregistrer sur l'un des autres VCS du cluster avant de pouvoir passer d'autres appels. Les terminaux H.323 doivent se réenregistrer automatiquement sur un autre VCS, mais la plupart des terminaux SIP nécessitent une reconfiguration manuelle.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems