Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

N7K-1-OTV

N7K-2-OTV

ASR-OTV

Vérification

N7K-1-OTV

N7K-2-OTV

ASR-OTV

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment configurer les commutateurs de la gamme Cisco Nexus 7000 afin qu'ils puissent être utilisés avec le routeur de services agrégés Cisco (ASR) afin de déployer les technologies d'interconnexion de data center de couche 2 (L2) de Overlay Transport Virtualization (OTV).

Note: Il existe des problèmes d'interopérabilité entre les commutateurs Nexus 7000 et l'ASR dans les versions 6.2(x) et ultérieures, qui sont résolus conformément à l'ID de bogue Cisco CSCuo44890 sur le commutateur Nexus.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de connaître les configurations OTV pour les plates-formes Nexus et ASR.

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Commutateurs de la gamme Cisco Nexus 7000 avec cartes de ligne de la gamme M1 qui exécutent le logiciel version 6.2(12)

- Routeurs ASR de la gamme Cisco 1000 qui exécutent Cisco IOS-XE® version 3.13 ou 3.14

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Configuration

Utilisez les informations de cette section afin de configurer le commutateur Nexus 7000.

Note: Utilisez l'Outil de recherche de commande (clients inscrits seulement) pour obtenir plus d'informations sur les commandes utilisées dans cette section.

Diagramme du réseau

L'exemple fourni dans ce document utilise cette topologie :

Note: Ce schéma présente un exemple de serveur de contiguïté ; cependant, le problème d'interopérabilité s'applique également aux scénarios avec des configurations de multidiffusion.

Configurations

Cette section fournit les configurations des périphériques Nexus et ASR.

N7K-1-OTV

N7K-1-OTV# show run otv

!Command: show running-config otv

!Time: Tue Dec 14 21:12:57 2010

version 6.2(12)

feature otv

otv site-vlan 3000

interface Overlay1

otv join-interface Ethernet1/18

otv extend-vlan 2001

otv adjacency-server unicast-only

no shutdown

otv-isis default

otv site-identifier 0x2

N7K-1-OTV#

N7K-2-OTV

N7K-2-OTV# show run otv

!Command: show running-config otv

!Time: Tue Dec 14 21:22:20 2010

version 6.2(12)

feature otv

otv site-vlan 3001

interface Overlay1

otv join-interface Ethernet1/40

otv extend-vlan 2001

otv use-adjacency-server 10.1.1.2 unicast-only

otv adjacency-server unicast-only

no shutdown

otv-isis default

otv site-identifier 0x3

N7K-2-OTV#

ASR-OTV

ASR-OTV#show run

hostname ASR-OTV

!

otv site bridge-domain 1

!

otv site-identifier 0000.0000.0001

multilink bundle-name authenticated

!

interface Overlay1

no ip address

otv join-interface GigabitEthernet0/0/5

otv use-adjacency-server 10.1.1.2 unicast-only

otv adjacency-server unicast-only

service instance 2001 ethernet

encapsulation dot1q 2001

bridge-domain 2001

!

!

interface GigabitEthernet0/0/5

description ****OTV Join interface****

mtu 9216

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

shutdown

negotiation auto

cdp enable

!

interface GigabitEthernet0/0/6

no ip address

negotiation auto

service instance 1 ethernet

encapsulation untagged

bridge-domain 1

!

service instance 2001 ethernet

encapsulation dot1q 2001

bridge-domain 2001

!

ASR-OTV#

Vérification

Une fois les configurations précédentes en place, la contiguïté OTV doit apparaître sur tous les périphériques ; cependant, vous pouvez observer que les routes OTV/adresses MAC (Media Access Control) ne sont échangées qu'entre le site 2 (N7K1) et le site 3 (N7K2). Des exemples sont donnés dans les sections qui suivent.

Note: Dans ce cas, aucune route n'est échangée entre les commutateurs ASR et Nexus. Cependant, les routes sont échangées entre les deux commutateurs Nexus.

N7K-1-OTV

N7K-1-OTV# show otv adjacency

Overlay Adjacency database

Overlay-Interface Overlay1  :

Hostname      System-ID       Dest Addr  Up Time   State

N7K-2-OTV     002a.6ae7.d442  10.1.1.3    1w4d      UP

ASR-OTV       88f0.774a.2800  10.1.1.1    00:00:22  UP

N7K-2-OTV

N7K-2-OTV# show otv adjacency

Overlay Adjacency database

Overlay-Interface Overlay1  :

Hostname      System-ID       Dest Addr  Up Time   State

N7K-1-OTV     002a.6ae7.d441  10.1.1.2    1w4d      UP

ASR-OTV       88f0.774a.2800  10.1.1.1    00:00:20  UP

ASR-OTV

ASR-OTV#show otv adjacency

Overlay Adjacency Database for overlay 1

Hostname     System-ID       Dest Addr  Site-ID         Up Time   State

N7K-2-OTV    002a.6ae7.d442  10.1.1.3    0000.0000.0003  00:00:13  UP

N7K-1-OTV    002a.6ae7.d441  10.1.1.2    0000.0000.0002  00:00:19  UP

Dépannage

Dans la situation décrite dans les sections précédentes (même si elle ne comprend qu'un seul commutateur Nexus), vous commencez à observer les messages d'erreur de tracebacks et de Plage de Vlan non valide sur l'ASR :

*Apr  2 17:21:33.056: %CLNS-3-VLANRANGEERR:  (Overlay1): invalid vlan range received,

begin 131137536, end 131137536, step 1

-Traceback= 1#4b5dcf00e7618154330c28bbb7d4cf9c  :7F681D4E7000+BD95181

:7F681D4E7000+BD95C59 :7F681D4E7000+BD94D0D :7F681D4E7000+8703A8A

:7F681D4E7000+86CB1B9 :7F681D4E7000+8705E11 :7F681D4E7000+87052C8

:7F681D4E7000+86F7EDF :7F681D4E7000+86F79DA :7F681D4E7000+86F794B

:7F681D4E7000+86DC3FF :7F681D4E7000+86FF620

Les contiguïtés restent actives, mais aucune route n’est échangée et les hôtes ne peuvent pas s’envoyer de requêtes ping via OTV. Cela se produit pour tous les hôtes entre le site 1 et le site 2, ainsi que le site 1 et le site 3.

L'ID de bogue Cisco CSCuo44890 a introduit une nouvelle commande CLI (interop-enable) dans les versions 6.2(12) et ultérieures du commutateur de la gamme Nexus 7000, qui doit être configurée afin de s'assurer que les routes sont échangées entre les sites.

Complétez ces étapes afin de résoudre le problème d'interopérabilité :

1. Arrêtez toute superposition sur tous les périphériques OED (OTV Edge Devices) configurés sur les commutateurs.

2. Configurez interop-enable sous la valeur par défaut otv-isis pour tous les OED de la gamme Nexus 7000.

3. Réactivez tous les recouvrements pour tous les ED d'exploitation.

Voici un exemple :

N7K-1-OTV(config)# interface Overlay 1

N7K-1-OTV(config-if-overlay)# shut

N7K-2-OTV(config)# interface Overlay 1

N7K-2-OTV(config-if-overlay)# shut

N7K-1-OTV(config-if-overlay)# otv-isis default

N7K-1-OTV(config-router)# interop-enable

N7K-1-OTV(config-router)# end

N7K-2-OTV(config-if-overlay)# otv-isis default

N7K-2-OTV(config-router)# interop-enable

N7K-2-OTV(config-router)# end

N7K-1-OTV(config)# interface Overlay 1

N7K-1-OTV(config-if-overlay)#no shut

N7K-2-OTV(config)# interface Overlay 1

N7K-2-OTV(config-if-overlay)#no shut

Vous devriez maintenant voir les échanges de routes et les hôtes doivent être accessibles via OTV.

Note: Cette procédure doit être effectuée pour tous les périphériques OTV de la gamme Nexus 7000 du réseau. Dans cet exemple, si vous n'activez pas la commande interop-enable sur N7K2-OTV, alors l'hôte derrière il n'est pas accessible à partir de l'un des hôtes derrière les périphériques ASR-OTV ou N7K1-OTV.

Informations connexes

- Exemple de configuration du serveur de contiguïté de monodiffusion ASR 1000 OTV

- Guide de configuration OTV NX-OS de la gamme Cisco Nexus 7000

- ID bogue Cisco CSCuo44890 - OTV FC : Échec de l'interopérabilité entre ASR1K et N7K

- Support et documentation techniques - Cisco Systems