Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Quelle est la différence entre l'ID de VLAN affiché dans l'analyseur NX-OS et l'ID de VLAN sur un commutateur de la gamme Cisco Nexus 5000 ?

Introduction

Ce document décrit la relation entre l'ID de VLAN affiché dans les traces d'Ethanalyzer et l'ID de VLAN sur un commutateur de la gamme Cisco Nexus 5000.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Connaissance de l'interface de ligne de commande Cisco NX-OS

- Connaissance de Fibre Channel over Ethernet (FCoE)

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur les commutateurs Cisco Nexus 5000 et 5500.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Quelle est la différence entre l'ID de VLAN affiché dans l'analyseur NX-OS et l'ID de VLAN sur un commutateur de la gamme Cisco Nexus 5000 ?

Ethanalyzer n'affiche pas l'ID de VLAN FCoE réel dans le champ VID de l'en-tête 802.1q. Cette section présente les traces de deux connexions FCoE. Le Qlogic CNA utilise le VLAN/VSAN FCoE 100 et le Cisco P81E (Monterey Park Adapter) utilise le VLAN/VSAN FCoE 30. La trace montre une VID de 13 et 14 respectivement.

QLOGIC FIP Keepalives (configuré pour FCoE VLAN/VSAN 100)

Sollicitation FIP de Monterey Park (P81e) (configurée pour FCoE VLAN/VSAN 30)

Ethanalyzer n'affiche pas la valeur décimale réelle d'ID de VLAN que vous verriez dans une trace en ligne. Ethanalyzer affiche la valeur CVID (Canonical VLAN ID) interne N5K. Voici une façon de le retracer :

N5K# show system internal fcfwd fwcvidmap cvid

Canonical VLAN-ID based FWCVIDMAP table-(all values in hex)

------------------------------------------------------------------------------

CVID   Type UCD  VID    Bcast_Index    Mcast_Index    MVR_Ctrl_Index

----   ---- ---- ---    -------------- -------------- --------------

0x0001 enet 0x01 0x0fc8 0100.0000.000b 0100.0000.000c 0100.0000.0004

0x0002 enet 0x01 0x0fc9 0100.0000.0000 0100.0000.0000 0100.0000.0000

0x0003 enet 0x01 0x0fcb 0100.0000.0000 0100.0000.0000 0100.0000.0000

0x0004 enet 0x01 0x0001 0100.0000.001d 0100.0000.001d 0100.0000.0004

0x0005 enet 0x01 0x0000 0100.0000.0000 0100.0000.0000 0100.0000.0000

0x0006 enet 0x02 0x0000 0100.0000.000a 0100.0000.000a 0100.0000.000a

0x0007 enet 0x02 0x0001 0100.0000.000a 0100.0000.000a 0100.0000.000a

0x000d enet 0x01 0x0064 0100.0000.001e 0100.0000.001e 0100.0000.0004 - vlan 100

0x000e enet 0x01 0x001e 0100.0000.0020 0100.0000.0020 0100.0000.0004 - vlan 30

0x0fff enet 0x01 0x0fca 0100.0000.0002 0100.0000.0002 0100.0000.0ffd

0x0000 fc   0x0e 0x0000 0100.0000.0000 0100.0000.0000 0100.0000.0000

0x0008 fc   0x0e 0x0ffe 0100.0000.0004 0100.0000.0004 0100.0000.0004

0x0009 fc   0x0e 0x0001 0100.0000.0004 0100.0000.0004 0100.0000.0004

0x000a fc   0x0e 0x0fef 0100.0000.0004 0100.0000.0004 0100.0000.0004

0x000c fc   0x0e 0x0005 0100.0000.0004 0100.0000.0004 0100.0000.0004

0x000d fc   0x0e 0x0064 0100.0000.0004 0100.0000.0004 0100.0000.0004 - vsan 100

0x000e fc   0x0e 0x001e 0100.0000.0004 0100.0000.0004 0100.0000.0004 - vsan 30

N5k# show flogi database

--------------------------------------------------------------------------------

INTERFACE    VSAN    FCID           PORT NAME               NODE NAME

--------------------------------------------------------------------------------

vfc1981      100   0xbc0000  21:00:00:c0:dd:15:d1:7d 20:00:00:c0:dd:15:d1:7d - Qlogic

vfc1982      30    0xb90000  20:00:e8:b7:48:4e:32:54 10:00:e8:b7:48:4e:32:54 - Monterey Park

Total number of flogi = 2.

N5K# sh vlan fcoe

Original VLAN ID        Translated VSAN ID      Association State

----------------        ------------------      -----------------

30                        30               Operational

100                       100              Operational

N5K# show platform fcfib vsan 30

(SD=S_ID/D_ID, SDO=S_ID/D_ID/OX_ID)

VSAN         CVSAN      State   LoadBal   IOD   IOD_State

30(0x001e)    14(0x000e)   active    SDO      N        none

N5K# show platform fcfib vsan 100

(SD=S_ID/D_ID, SDO=S_ID/D_ID/OX_ID)

VSAN         CVSAN      State   LoadBal   IOD   IOD_State

100(0x0064)    13(0x000d)  active    SDO      N        none

Le VLAN canonique (CVID) 13 (0x000d) correspond au VLAN 100 FCoE (0x0064), qui correspond au VLAN 100 ; et CVID 14 (0x000e) est mappé au VLAN 30 FCoE (0x001e), qui correspond au VSAN 30.

Le même CVID (0x000e ? décimal 14) est utilisé pour représenter le VLAN FCoE externe et le VSAN, qu'ils utilisent le même numéro (recommandé) ou un autre numéro. Exemple :

Modifiez le mappage du VLAN FCoE en VLAN pour qu'il soit FCoE VLAN 630 en VSAN 30, au lieu d'utiliser VLAN 30 en VSAN 30.

N5K# show vlan fcoe

Original VLAN ID        Translated VSAN ID      Association State

----------------        ------------------      -----------------

100                       100              Operational

630                       30               Operational

Notez que le CVID (0x000e - décimal 14) est le même nombre :

N5K# show system internal fcfwd fwcvidmap cvid

Canonical VLAN-ID based FWCVIDMAP table- (All values in hex)

------------------------------------------------------------------------------

CVID   Type UCD  VID    Bcast_Index    Mcast_Index    MVR_Ctrl_Index

----   ---- ---- ---    -------------- -------------- --------------

0x0001 enet 0x01 0x0fc8 0100.0000.000b 0100.0000.000c 0100.0000.0004

0x0002 enet 0x01 0x0fc9 0100.0000.0000 0100.0000.0000 0100.0000.0000

0x0003 enet 0x01 0x0fcb 0100.0000.0000 0100.0000.0000 0100.0000.0000

0x0004 enet 0x01 0x0001 0100.0000.001d 0100.0000.001d 0100.0000.0004

0x0005 enet 0x01 0x0000 0100.0000.0000 0100.0000.0000 0100.0000.0000

0x0006 enet 0x02 0x0000 0100.0000.000a 0100.0000.000a 0100.0000.000a

0x0007 enet 0x02 0x0001 0100.0000.000a 0100.0000.000a 0100.0000.000a

0x000d enet 0x01 0x0064 0100.0000.001e 0100.0000.001e 0100.0000.0004

0x000e enet 0x01 0x0276 0100.0000.0024 0100.0000.0024 0100.0000.0004 - VLAN 630

0x0fff enet 0x01 0x0fca 0100.0000.0002 0100.0000.0002 0100.0000.0ffd

0x0000 fc   0x0e 0x0000 0100.0000.0000 0100.0000.0000 0100.0000.0000

0x0008 fc   0x0e 0x0ffe 0100.0000.0004 0100.0000.0004 0100.0000.0004

0x0009 fc   0x0e 0x0001 0100.0000.0004 0100.0000.0004 0100.0000.0004

0x000a fc   0x0e 0x0fef 0100.0000.0004 0100.0000.0004 0100.0000.0004

0x000c fc   0x0e 0x0005 0100.0000.0004 0100.0000.0004 0100.0000.0004

0x000d fc   0x0e 0x0064 0100.0000.0004 0100.0000.0004 0100.0000.0004

0x000e fc   0x0e 0x001e 0100.0000.0004 0100.0000.0004 0100.0000.0004 - VSAN 30

Voici une autre façon de déterminer le mappage de VLAN interne au mappage de VLAN externe :

N5k# show platform afm info global

Gatos Hardware version 0

Hardware instance mapping

-------------------------

Hardware instance: 0 asic id: 0 slot num: 0

Hardware instance: 1 asic id: 1 slot num: 0

Hardware instance: 2 asic id: 2 slot num: 0

Hardware instance: 3 asic id: 3 slot num: 0

Hardware instance: 4 asic id: 4 slot num: 0

Hardware instance: 5 asic id: 5 slot num: 0

Hardware instance: 6 asic id: 6 slot num: 0

Hardware instance: 7 asic id: 0 slot num: 1

Hardware instance: 8 asic id: 1 slot num: 1

Hardware instance: 9 asic id: 0 slot num: 3

Hardware instance: 10 asic id: 1 slot num: 3

AFM Internal Status

-------------------

[unknown label ]: 324

[no free statistics counter ]: 2

[number of verify ]: 59

[number of commit ]: 59

[number of request ]: 6163

[tcam stats full ]: 2

Vlan mapping table

------------------

Ext-vlan: 1 - Int-vlan: 66

Ext-vlan: 2 - Int-vlan: 62

Ext-vlan: 101 - Int-vlan: 61

Ext-vlan: 102 - Int-vlan: 60

Ext-vlan: 103 - Int-vlan: 59

Ext-vlan: 104 - Int-vlan: 58

Ext-vlan: 105 - Int-vlan: 57

Ext-vlan: 106 - Int-vlan: 56

Ext-vlan: 107 - Int-vlan: 55

Ext-vlan: 108 - Int-vlan: 54

Ext-vlan: 109 - Int-vlan: 53

Ext-vlan: 110 - Int-vlan: 52

Ext-vlan: 111 - Int-vlan: 51

Ext-vlan: 112 - Int-vlan: 50