Contenu

Question :

Pourquoi fait des informations d'exposition de www.whatismyip.com sur Cisco WSA.

Environnement :

Appliance de sécurité Web de Cisco

Symptômes :

Le furetage au site www.whatismyip.com indique des informations sur le périphérique de sécurité Web.

www.whatismyip.com est un URL qui peut être utilisé pour découvrir l'adresse IP publique pour une connexion.

Quand les utilisateurs visitent ce site Web et les utilisateurs vont par une appliance de Web de Cisco, elle affichera les informations de proxy de Web. Ces informations peuvent ne pas convenir à l'environnement de client.

Ce qui est mon IP - whatismyip.com

Votre adresse IP est : x.x.x.x

Proxy possible détecté : 1.1

example.wsa.com : <Port#> (Cisco-WSA/a.b.c-ddd)

Pour s'assurer que www.whatismyip.com ne prend pas les détails de proxy de Web, PAR L'INTERMÉDIAIRE de l'en-tête doit être arrêté sur l'appliance de Web de Cisco. Une fois PAR L'INTERMÉDIAIRE de l'en-tête a été arrêté, les informations de proxy de Web ne sera plus affiché.

PAR L'INTERMÉDIAIRE de l'en-tête pouvez handicapé du WSA WebUI :

Les Services de sécurité > le proxy de Web > éditent des configurations > des en-têtes > le côté de demande PAR L'INTERMÉDIAIRE DE > n'envoient pas

Après avoir apporté cette modification, vous devriez plus ne voir les détails WSA sur www.whatismyip.com