Contenu

Question :

Le bouton de « ré-authentification » n'apparaît pas même après l'activer par WebUI

Symptômes : Aucun bouton de ré-authentification n'apparaissent à la page de bloc même après l'activer par WebUI

La caractéristique de « ré-authentification » exige de vous d'avoir une chaîne spéciale dans des fichiers EUN afin de fonctionner correctement. Tout en utilisant des pages de la sur-case EUN, le bouton de ré-authentification devrait apparaître à tout moment.

Tout en utilisant les pages faites sur commande EUN, dans certains cas, la chaîne exigée peut ne pas être là (exemple : si vous utilisez le modèle fait sur commande EUN créé sur des versions plus anciennes) et ceci ferait ne pas apparaître le bouton de ré-authentification.

La chaîne spéciale requise sont en tant que ci-dessous :

- % ? R - indique le début du commentaire re-auth

- %#R - indique la fin du commentaire re-auth

L'aucun commentaire entre les balises ci-dessus afficherait quand la « ré-authentification » est activée sous « GUI > réseau > authentification »

Sur des versions 7.1.x et ultérieures d'AsyncOS, le bouton de ré-authentification apparaît dans les pages suivantes EUN.

- ERR_BLOCK_DEST

- ERR_WEBCAT

- ERR_CONTINUE_UNACKNOWLEDGED

Nous pouvons télécharger l'échantillon/pages standard EUN provenant de WSA après s'être connecté à lui par l'intermédiaire du FTP et les examiner pour voir si les chaînes de ré-authentification manquent des pages de la coutume EUN.

Si nécessaires, nous pouvons remettre éditons votre la coutume EUN pour ajouter les chaînes nécessaires de ré-authentification et puis pour lancer la nouvelle coutume EUN. L'extrait relié du guide utilisateur fournit des instructions sur la façon dont modifier des pages EUN et puis les lancer.

Comment modifier des pages EUN et puis les lancer.