Contenu

Question

Comment puis-je vérifier sur quelle version de microprogramme mes disques sont exécutés ?

Symptômes :  Sur le WSA 'diagnostic -> raid' ne fonctionne pas.

Environnement : Cisco Web Security Appliance (WSA), toutes les versions d'AsyncOS

Utilisez la commande CLI ipcheck sur le WSA pour vérifier le micrologiciel de votre disque. Cette commande doit afficher la version du microprogramme des disques utilisés sur WSA.

Si vous voyez : Disque x : MAXTOR ATLAS10K5_147SASBP00J496ZJRK 136 Go (la clé BP00 étant la clé) vous devez mettre à niveau votre micrologiciel.

Si vous voyez une chaîne contenant "BP05« , le disque exécute déjà le micrologiciel corrigé. Aucune autre action n'est requise.