Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Créer une sauvegarde de noeud de surveillance

Introduction

Ce document décrit comment restaurer une sauvegarde de noeud de surveillance sur un serveur différent de celui sur lequel elle a été effectuée.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur Cisco Identity Services Engine (ISE) Version 1.1.x.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Créer une sauvegarde de noeud de surveillance

1. Générez une sauvegarde pour le noeud de surveillance actuel via l'interface de ligne de commande ou l'interface utilisateur graphique d'administration.

2. Générez une sauvegarde complète à la demande à partir du noeud de surveillance cible.

3. Vérifiez le référentiel dans lequel la sauvegarde est stockée pour ces fichiers :

- Mntdbfull_hostname_date_time.tar.gpg

- ise_catalog.xml

4. Copiez la sauvegarde à partir du noeud actif vers le référentiel qui héberge le fichier ise_Catalogue.xml.

5. Modifiez le fichier ise_Catalogue.xml pour pointer vers le fichier de sauvegarde que vous voulez restaurer sur le nouveau noeud. Cet exemple restaure une sauvegarde nommée ProductionMNT.gpg.

From:

<void property="fullImage">

<string>mntdbfull_ise-rec5_20130627_110059</string>

To:

<void property="fullImage">

<string>ProductionMNT</string>

6. Dans l'interface graphique d'administration, accédez à Administration > System > Maintenance > Data Management > Monitoring Node > Data Restore. Notez que les sauvegardes précédentes incluent le fichier ProductionMNT.gpg.

7. Choisissez la sauvegarde à restaurer, saisissez la clé de chiffrement utilisée lors de la création de la sauvegarde, puis cliquez sur restaurer.

8. Autoriser l'exécution de la restauration à sa fin. Ne naviguez pas vers un autre emplacement de l'interface utilisateur graphique ou n'apportez aucune modification pendant l'exécution de la restauration. Ce processus peut prendre un certain temps. Une fois la restauration terminée, les services ISE du noeud redémarrent.