Question :

Pourquoi est-ce que je vois le multiple MIDS associé avec un DCID donné sur l'ESA ?

Réponse :

Il est normal de fournir de plusieurs messages sur un DCID donné.  L'ESA recueillera des messages pour un domaine de destination dans une sorte de livraison-file d'attente pour ce domaine.  Quand un rapport est établi à un des serveurs pour ce domaine, l'ESA fournira jusqu'à 50 messages de cette livraison-file d'attente sur le DCID.