Contenu

Introduction

Informations générales

Introduction

Ce document décrit comment adresser la « mise à jour de cas a manqué » vu sur l'appliance de sécurité du courrier électronique de Cisco (l'ESA)

Informations générales

Cette alerte indique que l'appliance a rencontré une erreur tout en téléchargeant les mises à jour de CAS. La configuration de mise à jour peut être incorrecte ou des fichiers ont pu avoir été tronqués ou corrompus pendant le téléchargement. Par conception, l'appliance de sécurité du courrier électronique (ESA) automatiquement relancera et récupèrera de telles pannes.

Pour vérifier si votre modèle de CAS est à jour, émettez l'antispamstatus de commande et le vérifiez que les règles sont correctement mises à jour. Normalement, au moins un de

Pour vérifier si votre modèle de CAS est à jour, émettez l'antispamstatus de commande et le vérifiez que les règles sont correctement mises à jour. Normalement, au moins un de

Vérifiez que les configurations de mise à jour sont correctes utilisant l'updateconfig de commande.

- Vérifiez que les paramètres de proxy sont corrects.

- Mettez à jour vos composants d'anti-Spam utilisant le dnsflush de commandes suivi de la force d'antispamupdate.