Contenu

Question

Question

Comment est-ce que je déclenche le cryptage CRES dans Microsoft Outlook utilisant l'indicateur confidentiel ?

Le cryptage est typiquement déclenché par l'intermédiaire d'un mot clé spécifique dans le champ objet d'un email à l'aide d'un filtre satisfait sortant. Nous utilisons la même procédure ici mais la déclenchons sur une en-tête au lieu du sujet de message.

1. Un filtre satisfait sortant devrait être créé avec l'état de la « autre en-tête ».

2. Complétez la case « de nom d'en-tête » « sensibilité » (ne mettez pas les guillemets dedans) et sélectionnez alors de case d'option de « valeur d'en-tête » avec une valeur de « Société-confidentiel » (ne mettez pas les guillemets dedans).

3. Sélectionnez la mesure appropriée (c.-à-d. chiffrez et livrez maintenant) et ajoutez le filtre satisfait aux stratégies appropriées de messagerie.

4. Appliquez le filtre satisfait sortant à votre stratégie sortante par défaut de messagerie et à toutes les autres stratégies de messagerie que vous pouvez avoir.

5. Soumettez et commettez les modifications

6. Validez votre configuration est correct en envoyant un email de test avec l'indicateur confidentiel vérifié.

Remarque: Les sensibilités supplémentaires sont disponibles comme « privé » et « personnel ». Vous remplaceriez « privé » par « Société-confidentiel » dans l'exemple ci-dessus si vous souhaitez utiliser l'indicateur privé de sensibilité.

Pour plus d'informations sur l'indicateur de sensibilité d'Outlook, référez-vous à cette page :

http://office.microsoft.com/en-us/outlook/HP052428801033.aspx