Microsoft Excel fournit plusieurs couches de sécurité et de protection pour contrôler qui peut accéder aux données Excel et les modifier. Une de ces couches de protection est la protection par mot de passe, qui permet uniquement aux utilisateurs autorisés d'afficher ou de modifier des données. Ne pas disposer de cette forme de protection peut vous faire croire que le fichier n'est pas chiffré. Cependant, la feuille de calcul peut toujours être chiffrée par d'autres protections, telles que la protection des classeurs.

Si le moteur antivirus Sophos identifie un message comportant une feuille de calcul chiffrée, ouvrez la feuille de calcul et vérifiez si la protection est utilisée sur la feuille de calcul. La protection Excel est généralement configurée dans le sous-menu Protection du menu Outils. Pour plus d'informations sur la protection et le chiffrement des feuilles de calcul Excel, consultez le menu d'aide de Microsoft Excel.

Cela pourrait également se produire dans d'autres formats tels que PDF, où seules des parties du document peuvent être protégées en écriture. Veuillez consulter de très près le document et le paramètre avec produit ces documents protégés/chiffrés.