Contenu

Introduction

Comment générer une nouvelle demande de certificat sur le périphérique IEA ?

Introduction

Ce document décrit comment générer une nouvelle demande de certificat sur le périphérique IronPort Encryption Appliance (IEA).

Comment générer une nouvelle demande de certificat sur le périphérique IEA ?

Pour l'AIE, pour générer une nouvelle demande de certificat :

1. Dans l'interface utilisateur graphique : Clés et certificats > Configuration SSL > Obtenir la demande de certificat.

2. Le champ keystore doit être prérempli avec :
[Répertoire d'installation]/conf/enterprise.keystore

Remplacer l'entreprise par un nom approprié (ex. [Répertoire d'installation]/conf/company.keystore).

3. Renseignez les champs comme suit :
Hôte = nom d'hôte de l'appliance (ex : pso10.postx.com)

State = indiquez le nom complet (ex : California)

Pays = code à deux lettres (États-Unis, pas États-Unis)

Période de validité (max. : 2 000 jours)

Remarque : ne perdez pas le mot de passe sinon vous devrez répéter ce processus après avoir reçu le nouveau certificat.

4. Cliquez sur Générer des clés et une demande de certificat.
Le texte de la demande de certificat apparaît en bas de l'écran.

5. Copiez le texte produit et envoyez-le à l'AC de votre choix.
Remarque : vous voulez sélectionner Apache/Tomcat comme serveur Web lors de l'achat du certificat.