Contenu

Introduction

Procédure

Introduction

Ce document décrit comment importer le certificat chaîné sur l'appareil de chiffrement IronPort (IEA)/PostX.

Procédure

Une fois le certificat enchaîné, copiez ce certificat enchaîné sur l'appliance IEA/PostX :

1. Dans l'interface graphique d'administration, accédez à l'onglet Clés et certificats > Configuration SSL et cliquez sur le bouton Importer un certificat CA.

2. Complétez le nom d'hôte et le mot de passe comme la demande de certificat d'origine.

3. Vérifiez que le champ keystore pointe vers le même fichier keystore que celui utilisé lors de la création de la demande de certificat.

4. Là où il dit Certificat, mettez le chemin UNIX complet (par ex. /usr/local/postx/server_6.X.X.X/conf, où X.X.X est la version que vous exécutez/sur) sur le certificat que vous avez téléchargé sur l'appliance.

5. Cochez la case « Certs CA de confiance » et cliquez sur le bouton « Importer le certificat ».