Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Indicateurs de connexion TCP ASA

Valeurs d'indicateur de connexion TCP

Introduction

Ce document décrit les informations sur les indicateurs de connexion TCP ASA (Adaptive Security Appliance).

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Connaissances de base du protocole TCP Communications

- Connaissances de base de l'interface CLI ASA

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur la version 8.4 d'ASA.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Indicateurs de connexion TCP ASA

Lorsque vous dépannez des connexions TCP via l'appliance de sécurité adaptative, les indicateurs de connexion affichés pour chaque connexion TCP fournissent une mine d'informations sur l'état des connexions TCP à l'ASA. Ces informations peuvent être utilisées pour dépanner des problèmes avec l'ASA, ainsi que des problèmes ailleurs dans le réseau.

Voici le résultat de la commande show conn protocol tcp, qui montre l'état de toutes les connexions TCP via l'ASA. Ces connexions peuvent également être vues avec la commande show conn.

ASA# show conn protocol tcp

101 in use, 5589 most used.

TCP outside 10.23.232.59:5223 inside 192.168.1.3:52419, idle 0:00:11, bytes 0, flags saA

TCP outside 192.168.3.5:80 dmz 172.16.103.221:57646, idle 0:00:29, bytes 2176, flags UIO

TCP outside 10.23.232.217:5223 inside 192.168.1.3:52425, idle 0:00:10, bytes 0, flags saA

TCP outside 10.23.232.217:443 inside 192.168.1.3:52427, idle 0:01:02, bytes 4504, flags UIO

TCP outside 10.23.232.57:5223 inside 192.168.1.3:52412, idle 0:00:23, bytes 0, flags saA

TCP outside 10.23.232.116:5223 inside 192.168.1.3:52408, idle 0:00:23, bytes 0, flags saA

TCP outside 10.23.232.60:5223 inside 192.168.1.3:52413, idle 0:00:23, bytes 0, flags saA

TCP outside 10.23.232.96:5223 inside 192.168.1.3:52421, idle 0:00:11, bytes 0, flags saA

TCP outside 10.23.232.190:5223 inside 192.168.1.3:52424, idle 0:00:10, bytes 0, flags saA

Cette image montre les indicateurs de connexion TCP ASA à différentes étapes de l'ordinateur d'état TCP. Les indicateurs de connexion peuvent être vus avec la commande show conn sur l'ASA.

Valeurs d'indicateur de connexion TCP

De plus, afin d'afficher tous les indicateurs de connexion possibles, émettez la commande show connection detail sur la ligne de commande :

ASA5515-X# show conn detail

35 in use, 199 most used

Flags: A - awaiting inside ACK to SYN, a - awaiting outside ACK to SYN,

B - initial SYN from outside, b - TCP state-bypass or nailed,

C - CTIQBE media, c - cluster centralized,

D - DNS, d - dump, E - outside back connection, F - outside FIN, f - inside FIN,

G - group, g - MGCP, H - H.323, h - H.225.0, I - inbound data,

i - incomplete, J - GTP, j - GTP data, K - GTP t3-response

k - Skinny media, M - SMTP data, m - SIP media, n - GUP

O - outbound data, P - inside back connection, p - Phone-proxy TFTP connection,

q - SQL*Net data, R - outside acknowledged FIN,

R - UDP SUNRPC, r - inside acknowledged FIN, S - awaiting inside SYN,

s - awaiting outside SYN, T - SIP, t - SIP transient, U - up,

V - VPN orphan, W - WAAS,

X - inspected by service module,

x - per session, Y - director stub flow, y - backup stub flow,

Z - Scansafe redirection, z - forwarding stub flow