Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

NIM

Types

Limites

Horloge

PVDM4

Types

Canaux pris en charge

Installation

Exigences de licence logicielle

Configuration

Syntaxe des commandes

Exemple de configuration

Vérification

Dépannage

Problème 1

Solution

Problème 2

Solution

Problème 3

Solution

Introduction

Ce document présente les modules d'interface réseau (NIM) de la nouvelle génération de routeurs Cisco et explique comment les configurer. Il couvre également la nouvelle configuration des circuits PRI (Primary Rate Interface) et la synchronisation sur cette nouvelle plate-forme.

Les routeurs à services intégrés Cisco ISR 4000 sont disponibles dans les modèles suivants :

- Cisco ISR4461

- Cisco ISR4451

- Cisco ISR4431

- Cisco ISR4351

- Cisco ISR4331

- Cisco ISR4321

Les sections de cette documentation s'appliquent à toutes les plates-formes sauf indication contraire explicite. Le document parle de la configuration PRI sur ces plates-formes et des problèmes courants auxquels elles sont confrontées.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

NIM

Cisco IOS® XE version 3.9S et ultérieure prend en charge les NIM voix et WAN T1/E1 de quatrième génération de Cisco, nécessaires pour configurer la voix ou les données sur T1/E1.

Types

La liste des NIM Cisco T1/E1 disponibles est la suivante :

Numéro de référence

Description

NIM-1MFT-T1/E1

Module T1/E1 voix/données ClearChannel multiflex trunk à 1 port

NIM-2MFT-T1/E1

Module T1/E1 voix/données ClearChannel multiflex 2 ports

NIM-4MFT-T1/E1

Module T1/E1 voix/données ClearChannel multiflex trunk 4 ports

NIM-8MFT-T1/E1

Module T1/E1 voix/données ClearChannel multiflex 8 ports

NIM-1CE1T1-PRI

Module T1/E1 à liaison vocale/données canalisées multiflex à 1 port

NIM-2CE1T1-PRI

Module T1/E1 voix/données canalisées multiflex trunk à 2 ports

NIM-8CE1T1-PRI

Module T1/E1 voix/données canalisées multiflex trunk à 8 ports

Limites

Les cartes NIM sont prises en charge uniquement sur la gamme Cisco ISR 4000. Les modules NIM Multiflex Trunk (MFT) utilisent uniquement les processeurs de signaux numériques (DSP) PVDM4 (Packet Voice Digital Signal Processor Module 4). Les anciens PVDM2 et PVDM3 ne sont pas pris en charge sur ces plates-formes.

Horloge

Lorsque le NIM est utilisé pour les applications vocales, tous les T1/E1 vocaux doivent être synchronisés avec une source d'horloge unique et toute différence dans les horloges risque de glisser-déposer ou de basculer d'interface. Lorsque le NIM est utilisé pour des applications voix et données mixtes, chaque port de données peut utiliser une horloge indépendante et les ports voix peuvent utiliser une source d'horloge indépendante des ports de données.

La synchronisation réseau est prise en charge pour les NIM lorsque vous entrez la commande network-clock sync en mode de configuration globale. Cette commande est rendue inefficace pour un NIM particulier si vous entrez la commande no network-clock participation slot / subslot. La commande network-clock input-source priority controller [t1|e1] slot/bay/port est utilisée afin de configurer la source d'horloge principale.

Vous pouvez entrer la commande show network clocks sync afin de vérifier les horloges réseau sur le routeur et la commande show platform hardware subslot 0/2 module device networkclock afin de vérifier si un module participe à l'horloge du fond de panier.

PVDM4

Le module Cisco PVDM4 est installé sur un emplacement de la carte mère ou sur un module d'interface réseau WAN et voix T1/E1 de quatrième génération de Cisco.

Note: Le routeur ISR 4461 ne dispose pas de logements de carte mère

Types

Le PVDM4 se décline en différentes saveurs.

Name (nom)

Description

PVDM4-32

Module DSP voix haute densité 32 canaux

PVDM4-64

Module DSP voix haute densité à 64 canaux

PVDM4-128

Module DSP voix haute densité à 128 canaux

PVDM4-256

Module DSP voix haute densité à 256 canaux

Canaux pris en charge

Il s'agit d'une liste du nombre de canaux pris en charge sur les différentes saveurs du PVDM4, classés par la complexité des codecs pris en charge.

Complexité

PVDM4-32

PVDM4-64

PVDM4-128

PVDM4-256

Voix à faible complexité

32

64

128

256

Voix à complexité moyenne

24

48

96

192

Voix haute complexité

16

32

64

128

Installation

Contrairement aux générations précédentes de modules DSP PVDM2 et PVDM3, les modules PVDM4 sont installés directement sur les NIM T1/E1. Selon le nombre de canaux requis, le module DSP approprié est installé sur le module NIM.

Module DSP

Services voix TDM

Services multimédias (transcodage, conférence, etc.)

DSP sur NIM analogique (FXO/FXS)

Fixe sur le module NIM

Non

DSP PVDM4 sur NIM T1/E1

Oui

Oui

DSP PVDM4 sur logement SM/carte mère

Non

Oui

Remarque : les modules DSP PVDM2 et PVDM3 ne sont *PAS* pris en charge sur les plates-formes de la gamme ISR 4000

Exigences de licence logicielle

Les applications vocales nécessitent un minimum de la solution Unified Communications Technology. La gamme Cisco 4400 est dotée d'un progiciel similaire à celui de l'ISR G2, qui est le droit d'utilisation (RTU), également connu sous le nom de droit d'auteur.

Après 60 jours, une licence d'évaluation se convertit automatiquement en licence RTU. À ce stade, une licence RTU devrait être achetée pour cette fonctionnalité sur cette plate-forme. Ce modèle est identique à celui du routeur ISR G2.

Remarque : licence Smart activée avec16.10.1a sur les plates-formes de routage. ( ASR, ISR, CSR, ISRv ). Migrer des licences traditionnelles vers des licences Smart

Configuration

Syntaxe des commandes

card type { t1 | e1 } slot subslot

network-clock synchronization automatic

network-clock synchronization participate slot / subslot

network-clock input-source priority controller [t1|e1] slot/bay/port

voice-card slot

codec complexity { flex [ reservation-fixed { high | medium }]

| high | medium | secure }

controller { t1 | e1 } slot / subslot / port

framing {sf | esf}

or

framing {crc4 | no-crc4}

linecode {ami | b8zs}

or

linecode { ami | hdb3 }

pri-group timeslots timeslot-range [ nfas_d | service ][voice-dsp]

Note: NIM-xMFT-T1/E1 - Depuis le pri-group sur NIM-xMFT-T1/E1 est uniquement utilisée pour la voix, le mot clé voice-dsp n'est pas nécessaire.

Note: NIM-xCE1T1-PRI - Mot clé option voice-dsp est uniquement disponible pour le NIM-xCE1T1-PRI (x peut être 1, 2 ou 8) sur la gamme ISR 4000. La valeur par défaut est sans mot clé voice-dsp.

Exemple de configuration

card type t1 0 2

card type t1 0 3

!

isdn switch-type primary-5ess

!

network-clock synchronization automatic

network-clock synchronization participate 0/2

!

voice-card 0/2

dsp services dspfarm

no watchdog

!

network-clock input-source 1 controller t1 0/2/0

!

controller T1 0/2/0

framing esf

linecode b8zs

clock source line primary

cablelength long 0db

pri-group timeslots 1-24 voice-dsp

!

interface Serial0/2/0:23

encapsulation hdlc

isdn switch-type primary-5ess

no cdp enable

!

voice-port 0/2/0:23

Vérification

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannage

Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

Problème 1

Lorsque vous essayez de configurer la voix PRI sur ISR G4, cette erreur apparaît :

==================

T1 0/1/0: No DSP resources to configure voice feature

==================

Solution

Il n'y a qu'un seul emplacement PVDM sur la carte mère. Les cartes TDM (Time Division Multiplexing) ne peuvent pas utiliser les modules PVDM de la carte mère. Selon le nombre de canaux requis, le module DSP approprié est installé sur le module NIM. Pour les services IP tels que le transcodage et la conférence, le module DSP PVDM4 peut être installé sur la carte mère de la plate-forme ISR 4000.

Si la sortie show inventaire affiche ces informations, cela signifie que la carte PVDM est installée sur la carte mère.

NAME: "PVDM subslot 0/4", DESCR: "PVDM4-32 Voice DSP Module"

PID: PVDM4-32          , VID: V02, SN: FOC18334AVD

Une fois la carte PVDM placée sur le NIM, la commande show inventaire indique :

NAME: "subslot 0/1 db module 0", DESCR: "PVDM4-128 Voice DSP Module"

PID: PVDM4-128         , VID: V01, SN: FOC17176BLL

Problème 2

Le module T1 n'a pas de DSP conformément à la commande show inventaire, mais cette configuration a fonctionné :

controller T1 0/2/0

pri-group timeslots 1-24 service mgcp

!

interface Serial0/2/0:23

isdn bind-l3 ccm-manager

Solution

Il s'agit d'un problème connu documenté dans l'ID de bogue Cisco CSCuo86715. Sur toutes les versions de Cisco IOS-XE antérieures à la version 15.4(3)S1, les commandes précédentes sont acceptées, même si les DSP ne sont pas disponibles sur le NIM. Ce problème a été résolu dans la version 15.4(3)S1 et l'utilisateur est invité à saisir la commande « T1 0/2/0 : Aucune ressource DSP pour configurer la fonction vocale » message d'erreur s'il n'y a aucun DSP disponible sur le NIM.

Problème 3

Comment le module PVDM 4 doit-il être installé sur un module NIM ? Les modules PVDM4 sont-ils remplaçables à chaud ?

Solution

Les DSP PVDM4 sont installés à deux endroits. Pour les services TDM, le DSP est installé sur le NIM T1/E1. Les NIM prenant en charge l'insertion et le retrait en ligne (OIR), ils peuvent être supprimés sans mettre hors tension le périphérique de la gamme ISR 4000 et les DSP du NIM peuvent être supprimés. Cependant, le routeur doit être arrêté pour insérer ou retirer un module PVDM4 sur la carte mère. Suivez cette représentation schématique afin d'installer le PVDM4 sur NIM.

1

Vis

2

PVDM4

3

Manches

4

Dissipateur thermique

1

Vis

2

Ports

3

Module d'interface réseau

4

PVDM4