Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Procédure

Exemple de sortie

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment récupérer l'adresse IP d'un élément réseau (NE). Pour ce faire, vous devez utiliser un câble série et vous connecter à l'interface d'embarquement RS232 d'une carte TCC (Timing Communications and Control) ou XTC (Cross-Connect, Timing and Control) avec un ordinateur portable.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Cisco ONS 15454

- Cisco ONS 15327

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Procédure

Procédez comme suit :

1. Connectez un câble série à l'interface d'embarquement RS232 du TCC ou XTC actif.

2. Démarrez Hyperterminal. Pour ce faire, sélectionnez Démarrer >Programmes >Accessoires>Communications>Hyperterminal sur votre bureau.

3. Configurez l'hyperterminal avec ces détails (sur la base des instructions de la documentation Cisco ONS 15454 et Cisco ONS 15327) :

- Émulation de terminal = vt100

- Bits par seconde = 9 600

- Parité = Aucune

- Arrêter BITS = 1

- Contrôle de flux = Aucun

- Press Enter. Une invite de crochet d'angle (>) apparaît.

4. Si rien n'apparaît lorsque vous tapez : dans la fenêtre Hyperterminal, sélectionnez Fichier>Propriétés>Paramètres>Configuration ASCII depuis votre bureau.

Cochez la case Caractères typés Écho sous Envoi ASCII.

Si chaque caractère tapé apparaît deux fois, supprimez la coche.

Exemple de sortie

Voici un exemple de résultat de cette procédure exécutée sur un Cisco ONS 15327 :

> ACT-USER::CISCO15:123;

!--- This is the login command. Use your actual user name and password.

15327 1970-01-01 16:46:38 M 123 COMPLD ;

15327 1970-01-01 16:46:38 A 1.1 REPT EVT SESSION "15327:NO,"

/* User CISCO15 logged in from Serial Port */

> RTRV-NE-GEN:::123;

!--- This retrieves general attributes of the NE.

15327 1970-01-01 16:50:00 M 123 COMPLD "IPADDR=192.1.0.2,

IPMASK=255.255.255.0,DEFRTR=10.1.1.1,IIOPPORT=57790,NAME="1 5327",

SWVER=4.00.00,LOAD=04.00-003C-08.05,PROTSWVER=3.40.00,PROTLOAD=03.40-002I-

07.02,DEFDESC=\"Factory Defaults\",PLATFORM=15327SONET"

>ED-NE-GEN:::123:::NAME=BELLAGIO-91,IPADDR=10.89.238.91,

IPMASK=255.255.255.0,DE FRTR=10.89.238.1;

!--- This edits the attributes.

BELLAGIO-91 1970-01-01 17:08:23 M 123 COMPLD ;

> CANC-USER::CISCO15:123;

!--- This logs you out.

BELLAGIO-91 1970-01-01 17:09:36 M 123 COMPLD ; >

Informations connexes

- Pages de soutien de la technologie optique

- Support et documentation techniques - Cisco Systems