Table des matières

Introduction

Conditions Préalables

Exigences

Composants utilisés

Conventions

Configurer

Diagramme du réseau

Configurations

Vérifier

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Les routeurs Cisco des séries 1700, 2600 et 3600 prennent en charge la carte d'interface WAN (WIC) de ligne d'abonné numérique à débit asymétrique (ADSL). Les trois plates-formes sont configurées essentiellement de la même manière, mais il existe des différences au niveau du matériel et de la version du logiciel Cisco IOS® requises pour chacune d'elles. Tout au long de ce document, le Cisco 1700/2600/3600 est appelé WIC ADSL Cisco.

Cet exemple de configuration vous montre comment prendre en charge un client PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) lorsqu'il est connecté à l'interface Ethernet d'une carte WIC ADSL Cisco.

La carte WIC ADSL Cisco est configurée avec le pontage RFC 1483 et se termine sur un concentrateur d'accès universel (UAC) Cisco 6400 qui a été configuré pour prendre en charge PPPoE à l'aide d'une sous-interface ATM multipoint.

La fonctionnalité PPPoE vous permet d'initier une session PPP sur un client connecté Ethernet de pontage simple. La session est transportée sur la liaison ATM via des trames encapsulées pontées Ethernet. La session peut être interrompue au niveau d’un central téléphonique d’un opérateur local ou d’un point de présence d’un fournisseur de services Internet (FAI).

PPPoE est une connexion initiée par le client. Du côté de l'équipement d'abonné (CPE), un PC doté d'une carte réseau Ethernet et du code client PPPoE est établi. Ce PC et les autres PC sont connectés au segment Ethernet WIC ADSL.

L'interface ATM WIC ADSL est connectée à un multiplexeur d'accès DSL (DSLAM) Cisco 6130 et se termine sur un UAC Cisco 6400.

Conditions Préalables

Exigences

Avant d'essayer cette configuration, assurez-vous d'utiliser l'une des versions logicielles requises suivantes :

- Logiciel Cisco 6400 UAC-NRP IOS Version 12.1(3)DC1

- Logiciel Cisco 6400 UAC-NSP IOS Version 12.1(3)DB

- Logiciel Cisco 6130 DSLAM-NI2 IOS Version 12.1(5)DA

Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur les versions de logiciel et matériel suivantes :

Pour prendre en charge la carte WIC ADSL sur les routeurs Cisco 2600 ou 3600, les composants matériels suivants sont requis :

- 2600 : logements WIC de châssis, NM-2W

- 3600 : NM-1FE1R2W, NM-1FE2W, NM-2FE2W, NM-2W

Remarque : pour le Cisco 3600, l'ADSL n'est pas pris en charge sur la carte d'interface WAN NM-1E1R2W, NM-1E2W ou NM-2E2W.

Voici les versions minimales du logiciel Cisco IOS requises pour prendre en charge la carte WIC ADSL :

- Logiciel Cisco IOS version 12.1(5)YB (versions Plus uniquement) sur les routeurs Cisco 2600 ou 3600

- Logiciel Cisco IOS version 12.1(3)XJ ou ultérieures (plus les versions ou l'ensemble des fonctions ADSL seulement) sur Cisco 1700. Le jeu de fonctions ADSL est identifié par « y7 » dans le nom de l'image ; par exemple, c1700-sy7-mz.121-3.XJ.bin.

Remarque : lorsque vous téléchargez l'image du Cisco 1700, veillez à sélectionner le nom d'image 1700. Ne téléchargez pas d'image 1720 ou 1750 ; les fonctionnalités ne prennent pas en charge la carte WIC ADSL.

Les informations présentées dans ce document ont été créées à partir de périphériques dans un environnement de laboratoire spécifique. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si vous êtes dans un réseau actif, assurez-vous de comprendre l'impact potentiel de toute commande avant de l'utiliser.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, consultez Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Configurer

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : Pour en savoir plus sur les commandes utilisées dans le présent document, utilisez l’outil de recherche de commandes (clients inscrits seulement).

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau indiquée dans le diagramme suivant :

Configurations

Ce document utilise les configurations présentées ci-dessous.

Remarque : dans la configuration NRP du Cisco 6400, vous définissez l'unité de transmission maximale (MTU). Pour plus d'informations sur la modification de la taille de MTU, consultez Dépannage de la taille de MTU dans la connectivité de numérotation PPPoE.

WIC ADSL Cisco

Current configuration:

!

version 12.1

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname R1

!

ip subnet-zero

no ip routing

!

interface FastEthernet0

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

pvc 3/100

encapsulation aal5snap

!

bundle-enable

bridge-group 1

hold-queue 224 in

!

ip classless

no ip http server

!

bridge 1 protocol ieee

!

line con 0

end

NRP Cisco 6400

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname NRP1

!

username username password password

!--- The username and password must match client username and password.

!

redundancy

main-cpu

auto-sync standard

no secondary console enable

ip subnet-zero

ip cef

!

vpdn enable

!

vpdn-group 1

accept-dialin

protocol pppoe

virtual-template 1

pppoe limit per-mac 101

pppoe limit per-vc 102

!

interface ATM0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/0.1 multipoint

no ip directed-broadcast

pvc 3/100

encapsulation aal5snap

protocol pppoe

!

interface Ethernet0/0/1

ip address 10.0.0.1  255.0.0.0

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

half-duplex

!

interface Virtual-Template1

!--- Do not use a static IP assignment within

!--- a virtual template; routing problems can occur.

ip mtu 1492

ip unnumbered Ethernet0/0/1

!--- Always use the ip unnumbered command

!--- when configuring a virtual template.

no ip directed-broadcast

ip mroute-cache

peer default ip address pool pool name

ppp authentication chap

!

ip local pool pool name 10.0.0.2 10.0.0.12

ip classless

no ip http server

!

line con 0

!

end

Vérifier

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes

- Informations d'assistance pour la technologie DSL Cisco

- Informations sur le support produit Cisco DSL

- Support technique - Cisco Systems