Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Composants utilisés

Conventions

Configurer

Diagramme du réseau

Configurations

Vérifier

Dépanner

Informations connexes

Introduction

Cisco 1700, 2600, et les Routeurs de gamme 3600 prennent en charge la carte d'interface WAN de Ligne d'abonné numérique à débit asymétrique (ADSL) (WIC). Chacune des trois Plateformes est configuré essentiellement les mêmes, mais il y a des différences dans le matériel et dans la version logicielle de Cisco IOS® exigée pour chacun. Dans tout ce document, Cisco 1700/2600/3600 désigné sous le nom du WIC ADSL de Cisco.

Cette configuration d'échantillon t'affiche comment prendre en charge un client de Protocole PPPoE (PPP sur Ethernet) quand elle est connectée à l'interface Ethernet d'un WIC ADSL de Cisco.

Le WIC ADSL de Cisco est configuré avec le RFC 1483 jetant un pont sur et se termine sur un concentrateur d'accès universel de Cisco 6400 (UAC) qui a été configuré pour prendre en charge le PPPoE utilisant une sous-interface multipoint atmosphère.

La caractéristique de PPPoE te permet pour initier une session PPP sur un client connecté par Ethernets traversier simple. La session est transportée au-dessus du lien atmosphère par l'intermédiaire des trames Ethernet-jetées un pont sur encapsulées. La session peut être terminée à un bureau central d'entreprise de téléphonie locale ou à un point de présence de fournisseur de services Internet (ISP).

Le PPPoE est une connexion client-initiée. Du côté de la CPE (CPE), un PC avec une carte d'interface de réseau Ethernet (NIC) et le code de PPPoE Client sont établis. Ce PC et d'autres PC sont connectés au segment d'Ethernets de WIC ADSL.

L'interface ATM de WIC ADSL est connectée à un multiplexeur d'accès DSL de Cisco 6130 (DSLAM) et se termine sur un UAC Cisco 6400.

Conditions préalables

Conditions requises

Avant que vous tentiez cette configuration, assurez-vous s'il vous plaît que vous utilisez une de ces versions logicielles nécessaires :

- Version de logiciel d'IOS Software du Cisco 6400 UAC-NRP 12.1(3)DC1

- Version de logiciel d'IOS Software du Cisco 6400 UAC-NSP 12.1(3)DB

- Version de logiciel d'IOS Software du Cisco 6130 DSLAM-NI2 12.1(5)DA

Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur les versions de logiciel et matériel suivantes :

Pour prendre en charge le WIC ADSL sur le Cisco 2600 ou les 3600, ces composants matériels sont exigés :

- 2600 : Emplacements en châssis WIC, NM-2W

- 3600 : NM-1FE1R2W, NM-1FE2W, NM-2FE2W, NM-2W

Remarque: Pour le Cisco 3600, l'ADSL n'est pas pris en charge sur WIC NM-1E1R2W, NM-1E2W, ou NM-2E2W.

Ce sont les versions minimales de Cisco IOS exigées pour prendre en charge le WIC ADSL :

- Logiciel Cisco IOS version 12.1(5)YB (plus des versions seulement) sur le Cisco 2600 ou les 3600

- Logiciel Cisco IOS version 12.1(3)XJ ou ultérieures (plus les versions ou l'ensemble des fonctions ADSL seulement) sur Cisco 1700. L'ensemble des fonctions ADSL est identifié par "y7" dans le nom d'image ; par exemple, c1700-sy7-mz.121-3.XJ.bin.

Remarque: Quand vous téléchargez l'image pour Cisco 1700, assurez-vous de sélectionner le nom d'image de 1700. Ne téléchargez pas des 1720 ou une image 1750 ; les caractéristiques ne prennent en charge pas le WIC ADSL.

Les informations présentées dans ce document ont été créées à partir de périphériques dans un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si vous êtes dans un réseau vivant, assurez-vous que vous comprenez l'impact potentiel de n'importe quelle commande avant que vous utilisiez l'utilisation il.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous aux Conventions utilisées pour les conseils techniques de Cisco.

Configurer

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque: Pour obtenir des informations supplémentaires sur les commandes utilisées dans ce document, utilisez l'Outil de recherche de commande (clients enregistrés seulement).

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau indiquée dans le diagramme suivant :

Configurations

Ce document utilise les configurations présentées ci-dessous.

Remarque: Dans la configuration du Cisco 6400 NRP, vous avez placé le Maximum Transmission Unit (MTU). Pour plus d'informations sur changer la taille de MTU, référez-vous à la taille de MTU de dépannage dans la Connectivité de Dialin de PPPoE.

WIC ADSL de Cisco

Current configuration:

!

version 12.1

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname R1

!

ip subnet-zero

no ip routing

!

interface FastEthernet0

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

pvc 3/100

encapsulation aal5snap

!

bundle-enable

bridge-group 1

hold-queue 224 in

!

ip classless

no ip http server

!

bridge 1 protocol ieee

!

line con 0

end

Cisco 6400 NRP

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname NRP1

!

username username password password

!--- The username and password must match client username and password.

!

redundancy

main-cpu

auto-sync standard

no secondary console enable

ip subnet-zero

ip cef

!

vpdn enable

!

vpdn-group 1

accept-dialin

protocol pppoe

virtual-template 1

pppoe limit per-mac 101

pppoe limit per-vc 102

!

interface ATM0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/0.1 multipoint

no ip directed-broadcast

pvc 3/100

encapsulation aal5snap

protocol pppoe

!

interface Ethernet0/0/1

ip address 10.0.0.1  255.0.0.0

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

half-duplex

!

interface Virtual-Template1

!--- Do not use a static IP assignment within

!--- a virtual template; routing problems can occur.

ip mtu 1492

ip unnumbered Ethernet0/0/1

!--- Always use the ip unnumbered command

!--- when configuring a virtual template.

no ip directed-broadcast

ip mroute-cache

peer default ip address pool pool name

ppp authentication chap

!

ip local pool pool name 10.0.0.2 10.0.0.12

ip classless

no ip http server

!

line con 0

!

end

Vérifier

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépanner

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes

- Les informations de support de technologie DSL de Cisco

- Les informations d'assistance produit DSL Cisco

- Support technique - Cisco Systems