Contenu

Introduction

Quelle est la position du Cisco 7200/7400 dans l'agrégation à large bande ?

Quelles sont les fonctionnalités d'agrégation haut débit fournies sur les routeurs Cisco 7200/7400 ?

Quelles fonctionnalités d'agrégation haut débit seront prises en charge à l'avenir ?

Combien d'utilisateurs/connexions le Cisco 7200/7400 prendra-t-il en charge pour l'agrégation à large bande ?

Qu'est-ce que la passerelle de sélection de services et dans quel train est-elle prise en charge ?

Quels sont les projets de soutien à plus de 8 000 sessions ?

Quelles fonctionnalités haut débit sont accélérées dans PXF et quelles sont les fonctionnalités prises en charge par le logiciel Cisco IOS® ?

Comment PXF se compare-t-il aux performances du NPE-403 ?

Qu'est-ce que le chemin de service et comment est-il utilisé pour l'agrégation à large bande ?

Quelles sont les limites de l'IDB pour les Cisco 7200/7400 ?

Combien de VLAN 802.1Q le Cisco 7200/7400 prend-il en charge par interface ?

Qu'est-ce qu'une licence de service utilisateur haut débit ?

Combien de circuits virtuels permanents peuvent être terminés sur les ports ATM OC3 du Cisco 7200 ?

Informations connexes

Introduction

Ce document répertorie les questions fréquemment posées sur le Cisco 7200/7400 en agrégation haut débit.

Q. Quelle est la position du Cisco 7200/7400 dans l'agrégation à large bande ?

Le Cisco 7200/7400 a trois rôles :A.

- Équipement client (CPE) : le Cisco 7200/7400 peut être un équipement d'abonné et répondre à de nombreuses exigences différentes.

- Network Access Provider (NAP) : les fonctions d'agrégation à large bande disponibles sur les routeurs Cisco 7200/7400 permettent le fractionnement en canaux des connexions PPP entre le client et le fournisseur de services réseau.

- Network Service Provider (NSP) : en plus des sessions PPP de tunnellisation, le Cisco 7200/7400 peut mettre fin à ces sessions à leur destination finale.

Q. Quelles sont les fonctionnalités d'agrégation haut débit fournies sur les routeurs Cisco 7200/7400 ?

Les fonctionnalités suivantes sont fournies :A.

- Multidiffusion

- RA-MPLS

- Limitation du débit par session

- pare-feu CBAC

- IPSec basé sur logiciel

- Limite de session PPPoE

- Subscriber Edge Service Manager (SESM) et Service Selection Gateway (SSG).

- Le concentrateur d'accès L2TP (LAC) et le serveur de réseau L2TP (LNS) fonctionnent.

- Auto Detect (SNAP) : encapsulation automatique pour PPPoA et PPPoE.

- PPPoA : permet la transmission tunnel et la fin des sessions PPP sur des liaisons de circuit virtuel permanent (PVC) et de circuit virtuel commuté (SVC) ATM.

- PPPoE : permet la transmission tunnel et la fin des sessions PPP sur des liaisons Ethernet.

- PPPoEo802.1Q : permet le fractionnement en canaux et la fin des sessions PPP Ethernet sur les liaisons VLAN.

- PPPoEoA : connexions PPP Ethernet sur des liaisons ATM.

- PPPoEoE : PPPoE sur des liaisons non ATM.

- L2TP : permet le fractionnement en canaux des réseaux de couche 2 sur une infrastructure de couche 3.

- RBE : permet le routage des trames RFC 1483 pontées. Les en-têtes de pont sont ignorés par le routeur. Il s'agit d'une solution de rechange à la CISR.

- Sélection dynamique de la bande passante des abonnés : contrôle dynamiquement la bande passante au niveau du circuit virtuel ATM.

- Per VRF AAA for Managed LNS - Permet à la passerelle Virtual Home Gateway (VHG) de communiquer directement avec le serveur RADIUS du client sans avoir à utiliser de proxy RADIUS.

Q. Quelles fonctionnalités d'agrégation haut débit seront prises en charge à l'avenir ?

Les fonctionnalités d'agrégation à large bande suivantes seront prises en charge : A.

- Prise en charge du module VAM (VPN Accelerated Module) pour IPSec matériel accéléré

- VRF-Lite dans PXF (Parallel Express Forwarding)

- Mise en service automatique du circuit virtuel permanent ATM via les fonctionnalités locales

- Redirection multiliaison

Q. Combien d'utilisateurs/connexions le Cisco 7200/7400 prendra-t-il en charge pour l'agrégation à large bande ?

Un NPE-400 Cisco doté de 512 Mo de mémoire prendra en charge 8 000 sessions et 8 000 tunnels L2TP. Un NPE-300 avec 256 Mo de mémoire prendra en charge 4 000 sessions.A.

Q. Qu'est-ce que la passerelle de sélection de services et dans quel train est-elle prise en charge ?

La passerelle de sélection de services (SSG) est une solution de couche 2 et de couche 3 qui fournit l'authentification RADIUS et la comptabilité pour le routage de stratégie interactive des utilisateurs vers différentes destinations IP (services). SSG permet aux utilisateurs de sélectionner l'endroit où se terminent leurs connexions PPP haut débit. Normalement configuré via une application de tableau de bord, SSG permet à l'utilisateur de sélectionner des options telles qu'un intranet d'entreprise, un extranet partenaire ou Internet public.A.

SSG est actuellement pris en charge dans le logiciel Cisco IOS Version 12.2(4)B et ultérieure.

Q. Quels sont les projets de soutien à plus de 8 000 sessions ?

Le processeur NPE-G1 de nouvelle génération devrait doubler le nombre de sessions prises en charge.A.

Q. Quelles fonctionnalités haut débit sont accélérées dans PXF et quelles sont les fonctionnalités prises en charge par le logiciel Cisco IOS® ?

Les fonctionnalités suivantes ont été introduites dans le PXF avec le logiciel Cisco IOS Version 12.2(4)B.A.

- 802.1Q

- L2TP

- PPPoA

- PPPoEo802.1Q

- PPPoE

- PPPoE/PPPoA

- RBE

Q. Comment PXF se compare-t-il aux performances du NPE-403 ?

Les performances suivantes peuvent être améliorées avec le haut débit sur PXF.A.

- PPPoA - 65 %

- PPPoEoA - 120 % +

- PPPoEoVLAN - 400 %

- RBE - 100 %

Q. Qu'est-ce que le chemin de service et comment est-il utilisé pour l'agrégation à large bande ?

Le chemin d'accès au service est une architecture permettant de faire apparaître logiquement une pile de Cisco 7400 comme une entité unique. Le produit qui rend cela possible est Cisco Network Services (CNS) avec prise en charge de la gestion des clusters. CNS fonctionne sur une plate-forme dédiée (Internet Engine 2100) et est intégré à l'architecture du chemin de service.A.

Q. Quelles sont les limites de l'IDB pour les Cisco 7200/7400 ?

La limite de bloc de description d'interface (IDB) est supérieure à 20 000 dans la version 12.3 et ultérieure du logiciel Cisco IOS. Référez-vous à A.Nombre maximal d'interfaces et de sous-interfaces pour les plates-formes logicielles Cisco IOS : BID Limites pour des informations supplémentaires.

Q. Combien de VLAN 802.1Q le Cisco 7200/7400 prend-il en charge par interface ?

Les routeurs Cisco 7200 et 7400 peuvent prendre en charge jusqu’à 4 096 VLAN par interface. A.

Q. Qu'est-ce qu'une licence de service utilisateur haut débit ?

Une licence de service utilisateur haut débit (BUS) est une licence de fonction. Il doit être acheté lorsqu'un Cisco 7200 est utilisé pour regrouper plus de 1 000 abonnés haut débit.A.

Q. Combien de circuits virtuels permanents peuvent être terminés sur les ports ATM OC3 du Cisco 7200 ?

Chaque PA-A3 terminera 4096 circuits virtuels permanents. PA-A6 prend en charge jusqu'à 8 000 circuits virtuels permanents. Pour plus d'informations, référez-vous à A.Comprendre le nombre maximal de circuits virtuels actifs sur les interfaces de routeur ATM Cisco.

Informations connexes

- Support technique DSL

- Support technique - Cisco Systems