Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Informations générales

Zones IS-IS

Routeur IS-IS de niveau 1 (L1)

Routeur IS-IS niveau 1-2 (L1/L2)

Routeur IS-IS de niveau 2 (L2)

États de contiguïté IS-IS

Configurer

Diagramme du réseau

Configurations

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

Vérifier

Contiguïté Entre R1 Et R2

Capture de paquets

Capture du paquet Hello IS-IS envoyé de R2 à R1

Capture du paquet Hello IS-IS envoyé de R1 à R2

Remplissage

Minuteur De Mise En Attente

Contiguïté entre R2 et R4

Captures de paquets

Capture De Paquets De L2 Hello De R4 À R2

Capture De Paquets De L1 Hello De R4 À R2

Capture De Paquets De L1 Hello De R2 À R4

Contiguïté entre R4 et R5

Contiguïté entre R5 et R7

Préfixes dans les routeurs L1.

Préfixes dans les routeurs L1/L2

Préfixes dans les routeurs L2

Dépannage

Introduction

Ce document décrit la contiguïté et les types de zones du protocole intermediate-System to Intermediate-System (IS-IS).

Conditions préalables

Exigences

- Compréhension de base des systèmes intermédiaires à intermédiaires (IS-IS)

- Connaissances de base du protocole OSPF (Open Shortest Path First)

Composants utilisés

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Informations générales

Le protocole IS-IS est largement utilisé en tant que protocole IGP (Interior Gateway Protocol) dans un environnement de fournisseur de services Internet (ISP). L'objectif de ce document est de fournir des informations concernant les types de zones IS-IS, la configuration et le dépannage. Il présente un exemple de scénario réseau et sa configuration, quelques débogages, captures et sorties pour une meilleure compréhension.

Dans ce document, IS-IS signifie « Integrated IS-IS ».  IS-IS intégré est déployé, ce qui signifie qu'IS-IS achemine le protocole IP (Internet Protocol) .

La vraie puissance d'IS-IS réside dans son utilisation des TLV (Type-Length-Value), ce qui rend le protocole IS-IS hautement extensible.

Au fur et à mesure que de nouvelles fonctionnalités apparaissent, elles peuvent être ajoutées au protocole avec les TLV.

Zones IS-IS

Dans le protocole OSPF, toutes les interfaces du routeur peuvent être affectées à une zone particulière. Cependant, le concept de zone dans IS-IS est différent. Ici, en général, chaque routeur appartient à une zone.

Cette idée découle de la création initiale d'IS-IS pour router le protocole CLNP (Connectionless Network Protocol) où l'adresse appartient à un périphérique (routeur), alors que dans le protocole IP (Internet Protocol), l'adresse appartient à l'interface particulière.

Le protocole IS-IS possède deux niveaux ou hiérarchie, Niveau 1 et Niveau 2.

Le niveau 1 correspond au routage OSPF intra-zone, tandis que le niveau 2 correspond au routage OSPF de la zone 0 du réseau fédérateur.

Les zones de niveau 2 joignent toutes les zones à la zone de réseau fédérateur.

Chaque routeur Cisco est fourni par défaut en tant que routeur de niveau 1-2 (L1/L2).

Un routeur de niveau 1 peut devenir adjacent aux routeurs de niveau 1 et de niveau 1-2 (L1/L2).

Un routeur de niveau 2 peut devenir adjacent à un routeur de niveau 2 ou de niveau 1-2 (L1/L2).

Il n'y a pas de contiguïté entre le routeur L1 uniquement et le routeur L2 uniquement.

Routeur IS-IS de niveau 1 (L1)

Un routeur IS-IS de niveau 1 dispose des informations d’état de liens de sa propre zone pour toute la topologie intra-zone. Pour acheminer les paquets vers d’autres zones, il utilise le routeur de niveau 2 le plus proche (L1/L2).

La zone de niveau 1 se comporte à peu près comme une zone OSPF totalement en attente. L1 est le seul routeur à envoyer des HELLO L1.

Routeur IS-IS niveau 1-2 (L1/L2)

Un routeur IS-IS L1/L2 gère deux informations de base de données d’état des liaisons.

L'un concerne le niveau 1 et l'autre le niveau 2.

Deux calculs SPF (Shortest Path First) distincts sont exécutés, l'un sur la base de données d'états de liens de niveau 1 et l'autre sur la base de données d'états de liens de niveau 2.

Le routeur IS-IS de niveau 1-2 se comporte très près du routeur ABR (Area Border Router) OSPF. Le routeur L1/L2 envoie des paquets Hello L1 et L2.

Par défaut, le routeur L1/L2 autorise le passage unidirectionnel des préfixes de la zone L1 à la zone L2, mais pas en sens inverse.

Toutefois, si vous devez déplacer des préfixes de la zone L2 vers la zone L1, une commande redistribute est requise sous la configuration IS-IS.

Routeur IS-IS de niveau 2 (L2)

Un routeur IS-IS de niveau 2 dispose des informations d’état des liaisons pour le routage intra-zone et inter-zone.

Le routeur L2 envoie uniquement des paquets Hello de couche 2. La zone IS-IS de niveau 2 peut être comparée à la zone de backbone OSPF 0.

Table de contiguïté IS-IS

Type de routeur

L1

L1/L2

L2

L1

Contiguïté L1 si l'ID de zone correspond, sinon aucune contiguïté

Contiguïté L1 si l'ID de zone correspond, sinon aucune contiguïté

Aucune contiguïté

L1/L2

Contiguïté L1 si l'ID de zone correspond, sinon aucune contiguïté

Contiguïté L1 et L2 si l'ID de zone correspond, sinon seule la contiguïté L2

Contiguïté de couche 2 , l'ID de zone n'a pas d'importance

L2

Aucune contiguïté

Contiguïté de couche 2 , l'ID de zone n'a pas d'importance

Contiguïté de couche 2 , l'ID de zone n'a pas d'importance

MTU

Si un routeur IS-IS reçoit un paquet Hello ISIS avec un MTU supérieur à celui qu'il peut prendre en charge (sur l'interface), il ignore le paquet Hello et la contiguïté ne s'établit pas. Dans les meilleures pratiques, le MTU doit être identique aux deux extrémités.

Type de circuit

Cet attribut est configuré sur l'interface et définit le type de HELLO, c'est-à-dire que L1 ou L2 sont envoyés sur une interface particulière.

Un routeur L1/L2 peut envoyer sélectivement des messages Hello de couche 1 uniquement sur une interface et des messages Hello de couche 2 uniquement sur son autre interface.

Si un routeur L1/L2 tente de s’appairer avec un routeur L1 uniquement et que l’interface L1/L2 est configurée avec « isis circuit-type level-2 », il envoie uniquement des paquets Hello L2 à l’interface et la contiguïté avec le routeur L1 ne s’établit pas.

Les routeurs doivent envoyer des HELLO de type compatible.

Authentification

IS-IS peut authentifier séparément les paquets Hello et les LSP (Link State Protocol Data Units).Si les paquets Hello sont authentifiés correctement et que l’authentification LSP échoue , la contiguïté s’active mais les mises à jour ne sont pas échangées.

L'authentification, si elle est configurée pour les paquets Hello IS-IS ou les unités de données de protocole (PDU), doit correspondre aux deux extrémités.

TLV de capacité

Si un routeur IS-IS ne prend pas en charge le TLV de capacité de l'autre routeur IS-IS, il ignore silencieusement le TLV.

Cependant, il y a des événements dus à une non-concordance des capacités quand un routeur atteint l'état INIT alors que l'autre rejette les paquets et ne forme pas de contiguïté.

Comme recommandation générale, le TLV de capacité doit correspondre pour que la formation de contiguïté réussisse. La discussion des détails de la capacité TLV dépasse le cadre de ce document.

Type de réseau

Il existe deux types de réseau dans IS-IS : Broadcast et Point-to-Point. La diffusion est le type de réseau par défaut.

Si une extrémité est configurée avec « isis network point-to-point » et que l'autre extrémité est du type de réseau par défaut, les messages Hello sont ignorés et la contiguïté ne s'établit pas.

Le type de réseau doit correspondre aux deux extrémités.

Bonjour

Les minuteurs Hello ne doivent pas nécessairement correspondre pour que la contiguïté s'active.

États de contiguïté IS-IS

Il n'y a que trois états de contiguïté dans IS-IS.

Down : état initial. Cela signifie qu'aucun paquet Hello n'a été reçu du voisin.

Initialisation : cet état signifie que le routeur local a reçu avec succès des messages Hello du routeur voisin. Cependant, il n'est pas certain que le routeur voisin a également reçu avec succès des messages Hello locaux.

Up : maintenant, il est confirmé que le routeur voisin reçoit les messages Hello du routeur local.

Configurer

Diagramme du réseau

Les sous-réseaux sont de type 192.168.X.0, où X est représenté entre les interfaces dans le schéma.

Les boucles sont de type 192.168.YY.YY, où Y est 1 lorsque le routeur est R1. Pour le bouclage de R1, ip est 192.168.11.11.

L1, L1/L2 et L2 sont respectivement des routeurs de niveau 1, de niveau 1-2 et de niveau 2.

Configurations

Le protocole IS-IS nécessite une configuration à la fois au niveau de l’interface et globalement.

R1

!

interface Loopback1

ip address 192.168.11.11 255.255.255.255

ip router isis 1

!

interface FastEthernet0/0

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

ip router isis 1

interface FastEthernet1/0

ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

ip router isis 1

!

router isis 1

net 49.0000.0000.0001.00

is-type level-1

!

R2

!

interface Loopback1

ip address 192.168.22.22 255.255.255.255

ip router isis 1

!

interface FastEthernet0/0

ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

ip router isis 1

interface FastEthernet1/0

ip address 192.168.3.2 255.255.255.0

ip router isis 1

!

router isis 1

net 49.0000.0000.0002.00

is-type level-1

!

R3

!

interface Loopback1

ip address 192.168.33.33 255.255.255.255

ip router isis 1

!

interface FastEthernet0/0

ip address 192.168.2.3 255.255.255.0

ip router isis 1

interface FastEthernet1/0

ip address 192.168.4.3 255.255.255.0

ip router isis 1

!

router isis 1

net 49.0000.0000.0003.00

is-type level-1

!

R4

!

interface Loopback1

ip address 192.168.44.44  255.255.255.255

ip router isis 1

!

interface FastEthernet0/0

ip address 192.168.3.4 255.255.255.0

ip router isis 1

!

interface FastEthernet1/0

ip address 192.168.4.4 255.255.255.0

ip router isis 1

!

interface FastEthernet1/1

ip address 192.168.5.4 255.255.255.0

ip router isis 1

!

interface FastEthernet2/0

ip address 192.168.6.4 255.255.255.0

ip router isis 1

!

router isis 1

net 49.0000.0000.0004.00

!

R5

!

interface Loopback1

ip address 192.168.55.55 255.255.255.255

ip router isis 1

!

interface FastEthernet0/0

ip address 192.168.5.5 255.255.255.0

ip router isis 1

!

interface FastEthernet1/0

ip address 192.168.7.5 255.255.255.0

ip router isis 1

!

router isis 1

net 50.0000.0000.0005.00

is-type level-2-only

!

R6

!

interface Loopback1

ip address 192.168.66.66 255.255.255.255

ip router isis 1

!

interface FastEthernet0/0

ip address 192.168.6.6 255.255.255.0

ip router isis 1

!

interface FastEthernet1/0

ip address 192.168.8.6 255.255.255.0

ip router isis 1

!

router isis 1

net 50.0000.0000.0006.00

is-type level-2-only

!

R7

!

interface Loopback1

ip address 192.168.77.77 255.255.255.255

ip router isis 1

!

interface FastEthernet0/0

ip address 192.168.7.7 255.255.255.0

ip router isis 1

!

interface FastEthernet1/0

ip address 192.168.8.7 255.255.255.0

ip router isis 1

!

router isis 1

net 50.0000.0000.0007.00

is-type level-2-only

!

Vérifier

Contiguïté Entre R1 Et R2

L'ID de zone est identique sur R1 et R2. Tous deux sont des routeurs de niveau 1.  Une contiguïté L1 existe entre eux.

R1#show isis neighbors

Tag 1:

System Id      Type Interface   IP Address      State Holdtime Circuit Id

R2                     L1    Fa0/0        192.168.1.2      UP       7                   R2.01

Comme R1 et R2 sont tous deux des routeurs L1 et appartiennent à la même zone, seuls les paquets Hello IS-IS de type L1 proviennent du segment LAN entre R1 et R2.

R1#debug isis adj-packets fastEthernet 0/0

*Nov 25 19:25:53.995: ISIS-Adj: Sending L1 LAN IIH on FastEthernet0/0, length 1497

*Nov 25 19:25:54.071: ISIS-Adj: Rec L1 IIH from ca02.1c80.0000 (FastEthernet0/0), cir type L1, cir id 0000.0000.0002.01, length 1497

-- The highlighted portion shows the Mac Address and the circuit id of R2, it also shows that L1 IS-IS hello packet was received from R2 --

*Nov 25 19:25:54.075: ISIS-Adj: New adjacency, level 1 for ca02.1c80.0000

-- The above line shows that R1 has discovered a new neighbour capable of L1 adjacency, having the mac address ca02.1c80.0000 R2 --

*Nov 25 19:25:54.991: ISIS-Adj: Sending L1 LAN IIH on FastEthernet0/0, length 1497

*Nov 25 19:25:55.047: ISIS-Adj: Rec L1 IIH from ca02.1c80.0000 (FastEthernet0/0), cir type L1, cir id 0000.0000.0002.01, length 1497

*Nov 25 19:25:55.051: ISIS-Adj: L1 adj count 1

*Nov 25 19:25:55.055: ISIS-Adj: L1 adjacency state goes to Up

-- Once both the routers mutually agree on interface settings and other global parameters (e.g. authentication, circuit-type, mtu etc.) the L1 adjacency finally comes up --

Capture de paquets

Capture du paquet Hello IS-IS envoyé de R2 à R1

ISIS HELLO

.... ..01 = Circuit type: Level 1 only (0x01) >>>            Circuit type is Level 1

0000 00.. = Reserved: 0x00

SystemID {Sender of PDU}: 0000.0000.0002     >>>            Identification of R2

Holding timer: 10                             >>>            Hold timer for hellos

PDU length: 1497                              >>>            Entire PDU in bytes

.100 0000 = Priority: 64                      >>>            Default Priority for DR election

0... .... = Reserved: 0

SystemID {Designated IS}: 0000.0000.0002.01   >>>            SystemID + Pseudonode ID

Protocols Supported (1)

NLPID(s): IP (0xcc)                       >>>            IS-IS is routing IP

Area address(es) (2)

Area address (1): 49                      >>>            Area id of R2

IP Interface address(es) (4)

IPv4 interface address: 192.168.1.2 (192.168.1.2) >>>    IP of R2’s fa0/0

Restart Signaling (3)

Restart Signaling Flags: 0x00

.... .0.. = Suppress Adjacency: False

.... ..0. = Restart Acknowledgment: False

.... ...0 = Restart Request: False

IS Neighbor(s) (6)

IS Neighbor: ca:01:1d:a4:00:00 (ca:01:1d:a4:00:00) >>>   Mac of R2 ( fa0/0 )

Padding (255)

Padding (255)

Padding (255)

Padding (255)

Padding (255)

Padding (157)

Capture du paquet Hello IS-IS envoyé de R1 à R2

ISIS HELLO

.... ..01 = Circuit type: Level 1 only (0x01)  >>>           Circuit type is Level 1

0000 00.. = Reserved: 0x00

SystemID {Sender of PDU}: 0000.0000.0001       >>>           Identification of R1

Holding timer: 30                              >>>           Hold time for hellos

PDU length: 1497                               >>>           Entire PDU in bytes

.100 0000 = Priority: 64                       >>>           Default Priority for DR election

0... .... = Reserved: 0

SystemID {Designated IS}: 0000.0000.0001.01    >>>           SystemID + Pseudonode Id

Protocols Supported (1)

NLPID(s): IP (0xcc)                        >>>           IS-IS is routing IP

Area address(es) (2)

Area address (1): 49                       >>>           Area id of R1

IP Interface address(es) (4)

IPv4 interface address: 192.168.1.1 (192.168.1.1) >>>    IP of R1 fa0/0  interface

Restart Signaling (3)

Restart Signaling Flags: 0x00

.... .0.. = Suppress Adjacency: False

.... ..0. = Restart Acknowledgment: False

.... ...0 = Restart Request: False

IS Neighbor(s) (6)

IS Neighbor: ca:02:1c:80:00:00 (ca:02:1c:80:00:00)>>>    Mac of R1 fa0/0 interface

Padding (255)

Padding (255)

Padding (255)

Padding (255)

Padding (255)

Padding (157)

Remplissage

Cisco IOS® met en oeuvre un mécanisme de détection de la MTU sur l’interface avant l’établissement de la contiguïté.

Une fois la contiguïté établie, les abandons de paquets ne se produisent pas en raison des problèmes de MTU et empêchent ainsi la base de données d'être endommagée.

Le remplissage d'un paquet Hello IS-IS augmente sa taille jusqu'à la MTU de l'interface et on observe si l'autre extrémité est capable d'accepter le paquet Hello avec cette MTU.

Si, à l'autre extrémité, le MTU le plus bas se termine, cette extrémité abandonne les paquets Hello et la contiguïté ne s'établit pas.

Minuteur De Mise En Attente

Dans IS-IS, le DR dans le segment LAN de diffusion envoie toujours les paquets Hello pendant un tiers du temps Hello normal, c’est-à-dire 10 secondes.

Du point de vue du routeur désigné, le temps Hello est de 3,33 secondes et le temps d'attente de 10 secondes. Dans l'exemple de capture précédent, R2 est le DR. Cela peut également être vérifié à partir du résultat ci-dessous.

R2#sh clns interface fastEthernet 0/0

FastEthernet0/0 is up, line protocol is up

Checksums enabled, MTU 1497, Encapsulation SAP

ERPDUs enabled, min. interval 10 msec.

CLNS fast switching enabled

CLNS SSE switching disabled

DEC compatibility mode OFF for this interface

Next ESH/ISH in 31 seconds

Routing Protocol: IS-IS

Circuit Type: level-1-2

Interface number 0x1, local circuit ID 0x1

Level-1 Metric: 10, Priority: 64, Circuit ID: R2.01

DR ID: R2.01

Level-1 IPv6 Metric: 10

Number of active level-1 adjacencies: 1

Next IS-IS LAN Level-1 Hello in 1 seconds

Contiguïté entre R2 et R4

L'ID de zone est identique entre R2 et R4. R2 est de niveau 1 et R4 est de niveau 1-2.

Comme R4 est un routeur L1/L2, il envoie des paquets Hello L1 et L2, comme indiqué précédemment.

R2 est un routeur de couche 1 uniquement et l’ID de zone est identique, de sorte que la contiguïté de couche 1 se forme.

R2#show isis neighbors

Tag 1:

System Id Type Interface IP Address State Holdtime Circuit Id

R4 L1 Fa1/0 192.168.3.4 UP 8 R4.01

*Nov 26 03:56:25.299: ISIS-Adj: Sending L1 LAN IIH on FastEthernet1/0, length 1497

*Nov 26 03:56:25.355: ISIS-Adj: Rec L1 IIH from ca04.0cf4.0000 (FastEthernet1/0), cir type L1L2, cir id 0000.0000.0004.01, length 1497

*Nov 26 03:56:25.355: ISIS-Adj: New adjacency, level 1 for ca04.0cf4.0000

*Nov 26 03:56:26.299: ISIS-Adj: Sending L1 LAN IIH on FastEthernet1/0, length 1497

*Nov 26 03:56:26.339: ISIS-Adj: Rec L1 IIH from ca04.0cf4.0000 (FastEthernet1/0), cir type L1L2, cir id 0000.0000.0004.01, length 1497

*Nov 26 03:56:26.343: ISIS-Adj: L1 adj count 1

*Nov 26 03:56:26.343: ISIS-Adj: L1 adjacency state goes to Up

*Nov 26 03:56:26.347: ISIS-Adj: Run level-1 DR election for FastEthernet1/0

*Nov 26 03:56:26.351: ISIS-Adj: New level-1 DR 0000.0000.0004 on FastEthernet1/0

*Nov 26 03:56:26.467: ISIS-Adj: Rec L2 IIH from ca04.0cf4.0000 (FastEthernet1/0), cir type L1L2, cir id 0000.0000.0004.01, length 1497

*Nov 26 03:56:26.471: ISIS-Adj: is-type mismatch

-- The above line in output is due to the fact that R2 is L1 only and hence does not understand the L2 hellos from the L1/L2 Router R2 --

Captures de paquets

Capture De Paquets De L2 Hello De R4 À R2

ISO 10589 ISIS InTRA Domain Routeing Information Exchange Protocol

Intra Domain Routing Protocol Discriminator: ISIS (0x83)

PDU Header Length: 27

Version: 1

System ID Length: 0

...1 0000 = PDU Type: L2 HELLO (16)

000. ... = Reserved: 0x00

Version2 (==1): 1

Reserved (==0): 0

Max.AREAs: (0==3): 0

ISIS HELLO

.... ..11 = Circuit type: Level 1 and 2 (0x03)

0000 00.. = Reserved: 0x00

SystemID {Sender of PDU}: 0000.0000.0004

Holding timer: 30

PDU length: 1497

.100 0000 = Priority: 64

0... .... = Reserved: 0

SystemID {Designated IS}: 0000.0000.0004.01

Protocols Supported (1)

NLPID(s): IP (0xcc)

Area address(es) (2)

Area address (1): 49

IP Interface address(es) (4)

IPv4 interface address: 192.168.3.4 (192.168.3.4)

Restart Signaling (3)

Restart Signaling Flags: 0x00

.... .0.. = Suppress Adjacency: False

.... ..0. = Restart Acknowledgment: False

.... ...0 = Restart Request: False

Padding (255)

Padding (255)

Padding (255)

Padding (255)

Padding (255)

Padding (165)

Capture De Paquets De L1 Hello De R4 À R2

ISO 10589 ISIS InTRA Domain Routeing Information Exchange Protocol

Intra Domain Routing Protocol Discriminator: ISIS (0x83)

PDU Header Length: 27

Version: 1

System ID Length: 0

...0 1111 = PDU Type: L1 HELLO (15)

000. .... = Reserved: 0x00

Version2 (==1): 1

Reserved (==0): 0

Max.AREAs: (0==3): 0

ISIS HELLO

.... ..11 = Circuit type: Level 1 and 2 (0x03)

0000 00.. = Reserved: 0x00

SystemID {Sender of PDU}: 0000.0000.0004

Holding timer: 30

PDU length: 1497

.100 0000 = Priority: 64

0... .... = Reserved: 0

SystemID {Designated IS}: 0000.0000.0004.01

Protocols Supported (1)

NLPID(s): IP (0xcc)

Area address(es) (2)

Area address (1): 49

IP Interface address(es) (4)

IPv4 interface address: 192.168.3.4 (192.168.3.4)

Restart Signaling (3)

Restart Signaling Flags: 0x00

.... .0.. = Suppress Adjacency: False

.... ..0. = Restart Acknowledgment: False

.... ...0 = Restart Request: False

IS Neighbor(s) (6)

Padding (255)

Padding (255)

Padding (255)

Padding (255)

Padding (255)

Padding (157)

Capture De Paquets De L1 Hello De R2 À R4

ISO 10589 ISIS InTRA Domain Routeing Information Exchange Protocol

Intra Domain Routing Protocol Discriminator: ISIS (0x83)

PDU Header Length: 27

Version: 1

System ID Length: 0

...0 1111 = PDU Type: L1 HELLO (15)

000. .... = Reserved: 0x00

Version2 (==1): 1

Reserved (==0): 0

Max.AREAs: (0==3): 0

ISIS HELLO

.... ..01 = Circuit type: Level 1 only (0x01)

0000 00.. = Reserved: 0x00

SystemID {Sender of PDU}: 0000.0000.0002

Holding timer: 30

PDU length: 1497

.100 0000 = Priority: 64

0... .... = Reserved: 0

SystemID {Designated IS}: 0000.0000.0002.02

Protocols Supported (1)

NLPID(s): IP (0xcc)

Area address(es) (2)

Area address (1): 49

IP Interface address(es) (4)

IPv4 interface address: 192.168.3.2 (192.168.3.2)

Restart Signaling (3)

Restart Signaling Flags: 0x00

.... .0.. = Suppress Adjacency: False

.... ..0. = Restart Acknowledgment: False

.... ...0 = Restart Request: False

IS Neighbor(s) (6)

Padding (255)

Padding (255)

Padding (255)

Padding (255)

Padding (255)

Padding (157)

Contiguïté entre R4 et R5

L'ID de zone est différent entre R4 et R5. R4 est de niveau 1-2 et R5 est de niveau 2. Les formes de contiguïté L2.

R4#show isis neighbors

Tag 1:

System Id            Type Interface   IP Address         State   Holdtime   Circuit Id

R2                    L1   Fa0/0       192.168.3.2        UP      19           R4.01

R5                    L2   Fa1/1       192.168.5.5        UP       4           R5.01

Contiguïté entre R5 et R7

L'ID de zone est identique entre R5 et R7. R5 est de niveau 2 et R7 est de niveau 2. Les formes de contiguïté L2.

R5#show isis neighbors

Tag 1:

System Id            Type Interface   IP Address         State   Holdtime   Circuit Id

R4                    L2   Fa0/0       192.168.5.4        UP      29            R5.01

R7                    L2   Fa1/0       192.168.7.7        UP      4             R7.01

Préfixes dans les routeurs L1.

Comme mentionné précédemment, le routeur L1 n’a qu’une LSA intra-zone et utilise le routeur L1/L2 le plus proche pour atteindre d’autres parties du réseau.

La zone L1 se comporte comme une zone OSPF totalement en attente. Une route par défaut générée par le routeur R4 L1/L2 apparaît dans la table de routage. Avec cette route par défaut, les destinations externes peuvent être atteintes.

R1#sh ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP

+ - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is 192.168.2.3 to network 0.0.0.0

i*L1  0.0.0.0/0 [115/20] via 192.168.2.3, 00:25:31, FastEthernet1/0

[115/20] via 192.168.1.2, 00:25:31, FastEthernet0/0

192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C        192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

L        192.168.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0

192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C        192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0

L        192.168.2.1/32 is directly connected, FastEthernet1/0

i L1  192.168.3.0/24 [115/20] via 192.168.1.2, 00:25:31, FastEthernet0/0

i L1  192.168.4.0/24 [115/20] via 192.168.2.3, 03:17:05, FastEthernet1/0

i L1  192.168.5.0/24 [115/30] via 192.168.2.3, 00:25:31, FastEthernet1/0

-----------Output Omitted -----------

Préfixes dans les routeurs L1/L2

Le routeur L1/L2 gère deux bases de données d’état des liaisons, une pour la zone L1 et une pour la zone L2. Par conséquent, deux calculs SPF distincts sont nécessaires.

Le routeur L1/L2 envoie la route par défaut dans la zone L1, afin que les routeurs L1 puissent atteindre les autres parties du réseau. Ici, les routes L1 et L2 sont observées.

R4#sh ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP

+ - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

i L1  192.168.1.0/24 [115/20] via 192.168.3.2, 00:30:18, FastEthernet0/0

i L1  192.168.2.0/24 [115/20] via 192.168.4.3, 03:21:58, FastEthernet1/0

192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C        192.168.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

L        192.168.3.4/32 is directly connected, FastEthernet0/0

192.168.4.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C        192.168.4.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0

L        192.168.4.4/32 is directly connected, FastEthernet1/0

192.168.5.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C        192.168.5.0/24 is directly connected, FastEthernet1/1

L        192.168.5.4/32 is directly connected, FastEthernet1/1

192.168.6.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C        192.168.6.0/24 is directly connected, FastEthernet2/0

L        192.168.6.4/32 is directly connected, FastEthernet2/0

i L2  192.168.7.0/24 [115/20] via 192.168.5.5, 00:00:57, FastEthernet1/1

i L2  192.168.8.0/24 [115/20] via 192.168.6.6, 00:00:32, FastEthernet2/0

-----------Output Omitted -----------

Préfixes dans les routeurs L2

Les routeurs L2 sont semblables aux routeurs de backbone OSPF. Toutes les informations sont présentes dans les routeurs de couche 2. Les boucles de la zone L1 sont présentes sous forme de routes L2 dans la table de routage du routeur L2.

R7#sh ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP

+ - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

i L2  192.168.1.0/24 [115/40] via 192.168.8.6, 00:31:54, FastEthernet1/0

[115/40] via 192.168.7.5, 00:31:54, FastEthernet0/0

i L2  192.168.2.0/24 [115/40] via 192.168.8.6, 03:23:23, FastEthernet1/0

[115/40] via 192.168.7.5, 03:23:23, FastEthernet0/0

i L2  192.168.3.0/24 [115/30] via 192.168.8.6, 03:23:23, FastEthernet1/0

[115/30] via 192.168.7.5, 03:23:23, FastEthernet0/0

i L2  192.168.4.0/24 [115/30] via 192.168.8.6, 03:23:23, FastEthernet1/0

[115/30] via 192.168.7.5, 03:23:23, FastEthernet0/0

i L2  192.168.5.0/24 [115/20] via 192.168.7.5, 00:02:35, FastEthernet0/0

i L2  192.168.6.0/24 [115/20] via 192.168.8.6, 00:02:10, FastEthernet1/0

192.168.7.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C        192.168.7.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

L        192.168.7.7/32 is directly connected, FastEthernet0/0

192.168.8.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C        192.168.8.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0

L        192.168.8.7/32 is directly connected, FastEthernet1/0

192.168.11.0/32 is subnetted, 1 subnets

i L2     192.168.11.11 [115/50] via 192.168.8.6, 03:23:23, FastEthernet1/0

[115/50] via 192.168.7.5, 03:23:23, FastEthernet0/0

192.168.22.0/32 is subnetted, 1 subnets

i L2     192.168.22.22 [115/40] via 192.168.8.6, 00:31:54, FastEthernet1/0

[115/40] via 192.168.7.5, 00:31:54, FastEthernet0/0

-----------Output Omitted -----------

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.