Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Configurer

Commande network

Commandes Redistribute et Default-Information Originate

Commande Default-Originate

Introduction

Ce document décrit la configuration du Border Gateway Protocol pour annoncer la route par défaut aux voisins BGP sur les commutateurs basés sur Cisco Nexus NX-OS.

Conditions préalables

Exigences

Cisco recommande de connaître au préalable les sujets suivants :

- Logiciel Nexus NX-OS.

- Protocoles de routage, en particulier le protocole BGP (Border Gateway Protocol).

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur Cisco Nexus 7000 avec NX-OS version 7.3(0)D1(1).

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Configurer

Commande network

La commande network 0.0.0.0/0 injecte la route par défaut dans le RIB BGP (BGP Routing Information Base).

La condition préalable est que la route par défaut figure dans la table de routage via un autre protocole de routage ou qu’elle soit configurée manuellement avec une route statique.

Une fois dans le RIB BGP, la route par défaut est annoncée à tous les voisins BGP sauf si elle est spécifiquement refusée par un filtre sortant configuré par voisin.

Configuration BGP telle qu'elle apparaît dans le résultat de la commande show running-config.

Configuration de Nexus BGP

Nexus# show running-config bgp

!Command: show running-config bgp

!Time: Tue Dec  4 01:27:43 2018

version 7.3(0)D1(1)

feature bgp

router bgp 64512

address-family ipv4 unicast

network 0.0.0.0/0

neighbor 10.1.3.3

remote-as 64512

address-family ipv4 unicast

Dans cet exemple, Nexus reçoit la route par défaut du protocole EIGRP. Par conséquent, la table de routage Nexus indique que la route par défaut est disponible via EIGRP.

Table de routage Nexus

Nexus# show ip route 0.0.0.0

IP Route Table for VRF "default"

'*' denotes best ucast next-hop

'**' denotes best mcast next-hop

'[x/y]' denotes [preference/metric]

'%<string>' in via output denotes VRF <string>

0.0.0.0/0, ubest/mbest: 1/0

*via 10.1.2.2, Eth2/1, [170/2816], 00:00:50, eigrp-1, external

Nexus#

Le RIB BGP indique 0.0.0.0/0 comme chemin valide et meilleur puisque les conditions préalables sont remplies. La route par défaut se trouve dans la table de routage et la commande network 0.0.0.0/0 est configurée dans la section de configuration BGP.

RIB Nexus BGP (table BGP)

Nexus# show bgp ipv4 unicast

BGP routing table information for VRF default, address family IPv4 Unicast

BGP table version is 13, local router ID is 10.255.255.1

Status: s-suppressed, x-deleted, S-stale, d-dampened, h-history, *-valid, >-best

Path type: i-internal, e-external, c-confed, l-local, a-aggregate, r-redist, I-i

njected

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete, | - multipath, & - backup

Network            Next Hop            Metric     LocPrf     Weight Path

*>l0.0.0.0/0          0.0.0.0                           100      32768 i

Le paramètre adversted-routes indique que la route par défaut est annoncée à l'homologue BGP 10.1.3.3

Routes BGP Nexus annoncées à un homologue BGP spécifique

Nexus# show bgp ipv4 unicast neighbors 10.1.3.3 advertised-routes

Peer 10.1.3.3 routes for address family IPv4 Unicast:

BGP table version is 13, local router ID is 10.255.255.1

Status: s-suppressed, x-deleted, S-stale, d-dampened, h-history, *-valid, >-best

Path type: i-internal, e-external, c-confed, l-local, a-aggregate, r-redist, I-i

njected

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete, | - multipath, & - backup

Network            Next Hop            Metric     LocPrf     Weight Path

*>l0.0.0.0/0          0.0.0.0                           100      32768 i

Commandes Redistribute et Default-Information Originate

La commande redistribute configurée sous le processus BGP injecte toutes les routes qui existent dans la table de routage par un protocole de routage source spécifique (et autorisé par une route-map) dans le RIB BGP à l'exception de la route par défaut.

Pour permettre également l'installation de la route par défaut à partir du protocole de routage source dans le RIB BGP, la commande default-information originate est requise.

Une fois dans le RIB BGP, la route par défaut est annoncée à tous les voisins BGP sauf si elle est spécifiquement refusée par un filtre sortant configuré par voisin.

La section de configuration BGP montre comment redistribuer le protocole EIGRP et les informations par défaut proviennent de place.

Configuration de Nexus BGP

Nexus# show running-config bgp

!Command: show running-config bgp

!Time: Tue Dec  4 01:33:41 2018

version 7.3(0)D1(1)

feature bgp

router bgp 64512

address-family ipv4 unicast

redistribute eigrp 1 route-map PERMIT-ALL

default-information originate

neighbor 10.1.3.3

remote-as 64512

address-family ipv4 unicast

A route map with no match entry permits all routes.

route-map PERMIT-ALL permit 10

Dans cet exemple, Nexus reçoit la route par défaut du protocole EIGRP. Par conséquent, la table de routage Nexus indique que la route par défaut est disponible via EIGRP.

Table de routage Nexus

Nexus# show ip route eigrp

IP Route Table for VRF "default"

'*' denotes best ucast next-hop

'**' denotes best mcast next-hop

'[x/y]' denotes [preference/metric]

'%<string>' in via output denotes VRF <string>

0.0.0.0/0, ubest/mbest: 1/0

*via 10.1.2.2, Eth2/1, [170/2816], 00:07:19, eigrp-1, external

192.168.2.0/24, ubest/mbest: 1/0

*via 10.1.2.2, Eth2/1, [170/2816], 00:00:07, eigrp-1, external

RIB BGP indique 0.0.0.0/0 comme valide et le meilleur chemin puisque les conditions préalables sont remplies. La route par défaut a été redistribuée à partir du protocole de routage source dans BGP, et la commande default-information originate est configurée dans la section de configuration BGP.

RIB Nexus BGP (table BGP)

Nexus# show bgp ipv4 unicast

BGP routing table information for VRF default, address family IPv4 Unicast

BGP table version is 17, local router ID is 10.255.255.1

Status: s-suppressed, x-deleted, S-stale, d-dampened, h-history, *-valid, >-best

Path type: i-internal, e-external, c-confed, l-local, a-aggregate, r-redist, I-i

njected

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete, | - multipath, & - backup

Network            Next Hop            Metric     LocPrf     Weight Path

*>r0.0.0.0/0          0.0.0.0               2816        100      32768 ?

*>r192.168.2.0/24     0.0.0.0               2816        100      32768 ?

Le paramètre adversted-routes indique que la route par défaut est annoncée à l'homologue BGP 10.1.3.3

Routes BGP Nexus annoncées à un homologue BGP spécifique

Nexus# show bgp ipv4 unicast neighbors 10.1.3.3 advertised-routes

Peer 10.1.3.3 routes for address family IPv4 Unicast:

BGP table version is 17, local router ID is 10.255.255.1

Status: s-suppressed, x-deleted, S-stale, d-dampened, h-history, *-valid, >-best

Path type: i-internal, e-external, c-confed, l-local, a-aggregate, r-redist, I-i

njected

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete, | - multipath, & - backup

Network            Next Hop            Metric     LocPrf     Weight Path

*>r0.0.0.0/0          0.0.0.0               2816        100      32768 ?

*>r192.168.2.0/24     0.0.0.0               2816        100      32768 ?

En l'absence de la commande default-information originate de la configuration BGP, le RIB BGP n'installe pas la route par défaut.

La section de configuration BGP affiche ensuite uniquement la redistribution du protocole EIGRP en place.

Configuration de Nexus BGP

Nexus# show run bgp

!Command: show running-config bgp

!Time: Tue Dec  4 01:39:30 2018

version 7.3(0)D1(1)

feature bgp

router bgp 64512

address-family ipv4 unicast

redistribute eigrp 1 route-map PERMIT-ALL

neighbor 10.1.3.3

remote-as 64512

address-family ipv4 unicast

A route-map with no match entry permits all routes.

route-map PERMIT-ALL permit 10

Le résultat de la table de routage indique que la route par défaut est disponible à partir du protocole EIGRP.

Table de routage Nexus

Nexus# show ip route eigrp

IP Route Table for VRF "default"

'*' denotes best ucast next-hop

'**' denotes best mcast next-hop

'[x/y]' denotes [preference/metric]

'%<string>' in via output denotes VRF <string>

0.0.0.0/0, ubest/mbest: 1/0

*via 10.1.2.2, Eth2/1, [170/2816], 00:07:19, eigrp-1, external

192.168.2.0/24, ubest/mbest: 1/0

*via 10.1.2.2, Eth2/1, [170/2816], 00:00:07, eigrp-1, external

En l'absence de commande default-information originate, BGP RIB n'installe pas le préfixe réseau 0.0.0.0/0.

RIB Nexus BGP (table BGP)

Nexus# show bgp ipv4 unicast

BGP routing table information for VRF default, address family IPv4 Unicast

BGP table version is 18, local router ID is 10.255.255.1

Status: s-suppressed, x-deleted, S-stale, d-dampened, h-history, *-valid, >-best

Path type: i-internal, e-external, c-confed, l-local, a-aggregate, r-redist, I-i

njected

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete, | - multipath, & - backup

Network            Next Hop            Metric     LocPrf     Weight Path

*>r192.168.2.0/24     0.0.0.0               2816        100      32768 ?

Remarque : avant la version 6.2(2) de NX-OS pour la gamme Nexus 7000 et la version 6.0(2)N3(1) pour la gamme Nexus 5000, la commande default-information originate n'était pas requise. La route par défaut était utilisée pour être également injectée dans RIB BGP uniquement par la commande redistribute.

Commande Default-Originate

La commande default-originate est configurée par voisin BGP. Cette commande génère et annonce artificiellement une route par défaut uniquement à l'homologue BGP spécifique.

La route par défaut n'a pas besoin d'exister dans la table de routage, et elle n'est pas créée dans le RIB BGP.

La commande default-originate est configurée par voisin.

Configuration de Nexus BGP

Nexus# show running-config bgp

!Command: show running-config bgp

!Time: Tue Dec  4 02:22:43 2018

version 7.3(0)D1(1)

feature bgp

router bgp 64512

address-family ipv4 unicast

network 192.168.1.0/24

neighbor 10.1.3.3

remote-as 64512

address-family ipv4 unicast

default-originate

Il n’est pas nécessaire d’avoir une route par défaut dans la table de routage.

Table de routage Nexus

Nexus# show ip route 0.0.0.0

IP Route Table for VRF "default"

'*' denotes best ucast next-hop

'**' denotes best mcast next-hop

'[x/y]' denotes [preference/metric]

'%<string>' in via output denotes VRF <string>

Nexus#

Aucune entrée 0.0.0.0/0 n'est créée dans la table BGP.

RIB Nexus BGP (table BGP)

Nexus# show bgp ipv4 unicast

BGP routing table information for VRF default, address family IPv4 Unicast

BGP table version is 20, local router ID is 10.255.255.1

Status: s-suppressed, x-deleted, S-stale, d-dampened, h-history, *-valid, >-best

Path type: i-internal, e-external, c-confed, l-local, a-aggregate, r-redist, I-i

njected

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete, | - multipath, & - backup

Network            Next Hop            Metric     LocPrf     Weight Path

*>l192.168.1.0/24     0.0.0.0                           100      32768 i

L'entrée Originating default network 0.0.0.0/0 se trouve dans les routes annoncées à l'homologue BGP 10.1.3.3

Routes BGP Nexus annoncées à un homologue BGP spécifique

Nexus# show bgp ipv4 unicast neighbors 10.1.3.3 advertised-routes

Peer 10.1.3.3 routes for address family IPv4 Unicast:

BGP table version is 20, local router ID is 10.255.255.1

Status: s-suppressed, x-deleted, S-stale, d-dampened, h-history, *-valid, >-best

Path type: i-internal, e-external, c-confed, l-local, a-aggregate, r-redist, I-i

njected

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete, | - multipath, & - backup

Originating default network 0.0.0.0/0

Network            Next Hop            Metric     LocPrf     Weight Path

*>l192.168.1.0/24     0.0.0.0                           100      32768 i

La commande default-originate peut éventuellement utiliser une route-map comme paramètre pour annoncer conditionnellement la route par défaut.

Carte de route facultative par défaut

Nexus(config-router-neighbor-af)# default-originate ?

<CR>

route-map  Route-map to specify criteria for originating default

La route-map doit correspondre à une route installée dans la table de routage afin que default-originate annonce la route par défaut à l'homologue BGP.

Table de routage Nexus

Nexus# show ip route 192.168.3.0

IP Route Table for VRF "default"

'*' denotes best ucast next-hop

'**' denotes best mcast next-hop

'[x/y]' denotes [preference/metric]

'%<string>' in via output denotes VRF <string>

Route not found

Dans ce cas, la route-map nommée ADVERTISE-DEFAULT-IF fait référence à une liste de préfixes nommée NETWORKS et au dernier préfixe réseau 192.168.3.0/24, qui doit exister dans la table de routage pour annoncer la route par défaut.

Configuration de Nexus BGP

ip prefix-list NETWORKS seq 5 permit 192.168.3.0/24

!

route-map ADVERTISE-DEFAULT-IF permit 10

match ip address prefix-list NETWORKS

!

router bgp 64512

address-family ipv4 unicast

network 192.168.1.0/24

neighbor 10.1.3.3

remote-as 64512

address-family ipv4 unicast

default-originate route-map ADVERTISE-DEFAULT-IF

Comme 192.168.3.0/24 ne figure pas dans la table de routage, la route par défaut n'est pas annoncée.

Routes BGP Nexus annoncées à un homologue BGP spécifique

Nexus# show bgp ipv4 unicast neighbors 10.1.3.3 advertised-routes

Peer 10.1.3.3 routes for address family IPv4 Unicast:

BGP table version is 20, local router ID is 10.255.255.1

Status: s-suppressed, x-deleted, S-stale, d-dampened, h-history, *-valid, >-best

Path type: i-internal, e-external, c-confed, l-local, a-aggregate, r-redist, I-i

njected

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete, | - multipath, & - backup

Network            Next Hop            Metric     LocPrf     Weight Path

*>l192.168.1.0/24     0.0.0.0                           100      32768 i