Table des matières

Introduction

Utilisation du processeur sur les plates-formes Nexus 7000

Commandes et scripts pour surveiller les processus et les processeurs

Commandes

Commande show processes

Commande show system resources

commande show processes cpu

Commande show processes cpu history

show process cpu detail Commande

Introduction

Ce document décrit les processus de surveillance de l'utilisation du CPU et de dépannage des problèmes d'utilisation élevée du CPU sur les plates-formes de la gamme Cisco Nexus 7000.

Utilisation du processeur sur les plates-formes Nexus 7000

La plate-forme Nexus 7000 est un système Linux doté d'un planificateur préemptif qui permet un accès équitable aux ressources du processeur pour tous les processus.

Contrairement à la gamme Cisco Catalyst 6500, il n'y a pas de processeur de routage (RP) et de processeur de commutation (SP) séparés.

- Le Supervisor Engine 1 est équipé d'un processeur double coeur.

- Le Supervisor Engine 2 est équipé d'un processeur à quatre coeurs.

- Le Supervisor Engine 2E est équipé de deux processeurs à quatre coeurs.

Le système d'exploitation Cisco NX-OS tire parti du multitâche préemptif du processeur, de sorte que les processus peuvent tirer parti d'un processeur inactif afin d'effectuer des tâches plus rapidement.

Par conséquent, l'option d'historique signale les pics de CPU possibles qui n'indiquent pas nécessairement un problème. Cependant, si l'utilisation moyenne du processeur reste élevée par rapport à l'utilisation normale du processeur de base pour un réseau particulier, recherchez une utilisation élevée du processeur.

Les limiteurs de débit matériel par défaut (HWRL) et la réglementation du plan de contrôle par défaut (CoPP) sont activés pour protéger l'interface intrabande du superviseur sur les plates-formes Nexus 7000.

Les commandes et l'exemple de script EEM sont basés sur Nexus 7000 version 6.1 et antérieure et peuvent être modifiés dans les versions futures.

Commandes et scripts pour surveiller les processus et les processeurs

Commandes

Certaines commandes d’affichage (« show ») sont offertes par l’outil « Cisco CLI Analyzer » réservé aux clients inscrits. Utilisez cet outil pour obtenir une analyse des rapports produits par ces commandes.

Commande show processes

Utilisez cette commande afin d'afficher des informations sur les processus actifs.

switch# show processes

PID    State  PC        Start_cnt    TTY   Type  Process

-----  -----  --------  -----------  ----  ----  -------------

1      S  41520eb8            1     -     O  init

2      S         0            1     -     O  kthreadd

3      S         0            1     -     O  migration/0

4      S         0            1     -     O  ksoftirqd/0

5      S         0            1     -     O  watchdog/0

6      S         0            1     -     O  migration/1

7      S         0            1     -     O  ksoftirqd/1

8      S         0            1     -     O  watchdog/1

9      S         0            1     -     O  events/0

10      S         0            1     -     O  events/1

11      S         0            1     -     O  khelper

12      S         0            1     -     O  kblockd/0

Champ

Description

PID

ID du processus

Province

État du processus

PC

Compteur de programme actuel au format hexadécimal

Cnt_départ

Nombre de fois qu'un processus a été démarré ou redémarré

TTY

Terminal qui contrôle le processus. Un tiret (—) signifie généralement qu'un démon ne s'exécute pas sur un terminal particulier.

Process

Nom du processus

État du processus

Description

D

Veille sans coupure (généralement E/S)

R

Exécutable (dans la file d'attente d'exécution)

S

Sommeil

T

Suivi ou arrêt

Z

Défaut (zombie) processus

NR

Ne fonctionne pas

ER

Exécution attendue, mais pas en cours d'exécution

Commande show system resources

Utilisez cette commande afin d'afficher les statistiques relatives au CPU et à la mémoire liées au système.

switch#show system resources

Load average: 1 minute: 0.36 5 minutes: 0.39 15 minutes: 0.44

Processes : 1068 total, 1 running

CPU states : 0.5% user, 5.5% kernel, 94.0% idle

Memory usage: 8245436K total, 3289920K used, 4955516K free

Current memory status: OK

Champ

Description

Charge

Nombre de processus en cours d'exécution. La moyenne reflète la charge du système au cours des 1, 5 et 15 dernières minutes.

Processus

Nombre de processus dans le système et nombre de processus réellement en cours d'exécution lorsque la commande est exécutée.

état du processeur

Pourcentage d'utilisation du processeur en mode utilisateur, en mode noyau et en temps d'inactivité au cours de la dernière seconde. Dans le cas d'un superviseur double coeur, le processeur est moyenné sur les deux coeurs.

Utilisation de la mémoire

Mémoire totale, mémoire utilisée, mémoire libre, mémoire utilisée pour les tampons et mémoire utilisée pour le cache en kilo-octets. Les mémoires tampons et le cache sont inclus dans les statistiques de la mémoire utilisée.

commande show processes cpu

Utilisez cette commande afin d'afficher l'utilisation du CPU au niveau du processus :

switch#show processes cpu | ex 0.0

PID Runtime(ms) Invoked uSecs 1Sec Process

----- ----------- -------- ----- ------ -----------

26 66399 269718 246 0.9% kide/1

2908 115550 11310 10216 2.9% platform

3223 7248 9208 787 0.9% R2D2_usd

CPU util : 1.0% user, 3.0% kernel, 96.0% idle

Please note that only processes from the requested vdc are shown above

Champ

Description

Durée d'exécution (ms)

Temps processeur utilisé par le processus en millisecondes

Invoked

Nombre de fois où le processus a été appelé

uSecs

Temps processeur moyen pour chaque appel de processus en microsecondes

1 Sec

Pourcentage d'utilisation du processeur pendant la dernière seconde

Pour connaître l'utilisation du CPU pour tous les threads qui appartiennent à un ID de processus (PID) spécifique, utilisez la commande show process cpu detail <pid>disponible dans NX-OS version 6.2x.

Commande show processes cpu history

Utilisez cette commande afin d'afficher l'utilisation du CPU pendant les 60 dernières secondes, 60 minutes et 72 heures. Vérifiez l'utilisation moyenne du processeur (#) et les pics (*).

switch# show processes cpu history

1  131         12     1 1  1      1 2       1         1  1

195388933456577607393535376775867507294877653564353456145546

100

90

80

70

60

50

40     #

30     #

20     ##         ##          #        #                    #

10 #######   ######## # ################# ########  #  ### ## #

0....5....1....1....2....2....3....3....4....4....5....5....

0    5    0    5    0    5    0    5    0    5

CPU% per second (last 60 seconds)

# = average CPU%

222222224221222212222222222642222112221222222222222121221412

523210211239434396322261541608790993139620151432210949597392

100

90

80

70                            *

60                            *

50                            *

40         *                  **                            *

30 *       *        *    * *  *****       *   *          ** *

20 ************************************************************

10 ############################################################

0....5....1....1....2....2....3....3....4....4....5....5....

0    5    0    5    0    5    0    5    0    5

CPU% per minute (last 60 minutes)

* = maximum CPU%   # = average CPU%

1

666765454544445544555669844465554466654464446069464554545555665544444474

459056619185613722269482096333506853055519639003005209696949867484693724

100                                              *

90                        *                     * *

80                        **                    * *

70  ****                 ***         *         ** *            **        *

60 ******         *   ******   * *   ****  *   **** *    * ** ****       *

50 ************* **  ********* *************** **** **************** ** **

40 ************************************************************************

30 ************************************************************************

20 ************************************************************************

10 ########################################################################

0....5....1....1....2....2....3....3....4....4....5....5....6....6....7.

0    5    0    5    0    5    0    5    0    5    0    5    0

CPU% per hour (last 72 hours)

* = maximum CPU%   # = average CPU%

show process cpu detail <pid> Commande

Cette commande, qui a été ajoutée dans la version 6.2, affiche les informations d'utilisation du CPU pour tous les threads qui appartiennent à un PID spécifique.

switch# show processes cpu sorted | grep cli

3965        23734     17872   1328    0.0%    0.1%   0.7%   -    clis

4024         3047      1256   2426    0.0%    0.0%   0.0%   -    diagclient

4094          787       258   3052    0.0%    0.0%   0.0%   -    cardclient

4728          227       209   1088    0.0%    0.0%   0.0%   -    port_client

4729         1351       499   2708    0.0%    0.0%   0.0%   -    statsclient

4730         2765       550   5028    0.0%    0.0%   0.0%   -    xbar_client

switch# show processes cpu sorted | grep clis

3965        23734     17872   1328    0.0%    0.1%   0.7%   -    clis

switch# show process cpu detailed 3965

CPU utilization for five seconds: 3%/3%; one minute: 0%; five minutes: 1%

PID    Runtime(ms)  Invoked   uSecs  5Sec    1Min    5Min    TTY  Process

-----  -----------  --------  -----  ------  ------  ------  ---  -----------

3965        23734     17873   1327    0.0%    0.1%   0.6%   -    clis

4227           45       334    135    0.0%    0.0%   0.0%   -    clis:clis-cli-t

4228           24       153    162    0.0%    0.0%   0.0%   -    clis:clis-nvdb-

4760           75       224    335    0.0%    0.0%   0.0%   -    clis:clis-seria

switch# show processes cpu sorted | grep netstack

4133          353       892    395    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack

switch# show process cpu detailed 4133

CPU utilization for five seconds: 5%/5%; one minute: 1%; five minutes: 1%

PID    Runtime(ms)  Invoked   uSecs  5Sec    1Min    5Min    TTY  Process

-----  -----------  --------  -----  ------  ------  ------  ---  -----------

4133          353       892    395    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack

4145          322      6492     49    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:active

4151          239       247    971    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ip-sys

4153            0         3    162    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:mplsda

4155            2         3    717    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:mplsct

4163            0         2    240    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ipv6-d

4164           97       957    101    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:netsta

4166           15       628     25    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ip-sys

4167            0         3    224    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ip-pm-

4170            1        12    154    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ip-uri

4171            9        30    323    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ip-ipc

4173            0         5    167    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ip-ipc

4175            0         2    305    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ip-ret

4176           12         7   1838    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ip-ppf

4178            4        15    289    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ipv6-c

4179           41       445     93    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:disp

4180            0         6     98    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4181           33       501     66    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4182            0         2    232    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4183            0         2    227    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4184            0         3    152    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4185            0         2    278    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4186            0         2    254    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4187            0         3    168    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4188            0         2    266    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4189            0         2    248    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4190            0         2    254    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4191            0         3    201    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4192            0         2    258    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4193            0         7    111    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4194            0         8     78    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4195            0         2    313    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4196           15       632     23    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ptacti

4197            0         5    120    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:tcp_ip

4198            4        11    390    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ipv6-m

4199            0         3    240    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ipv6-c

4200            0         1    561    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ipv6-c

4201            0         3    246    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:icmpv6

4513            0         5    112    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ipv6-m

4514            0         2    291    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ipv6-m

Remarque : toutes les informations de processus sont basées sur le processus de NX-OS. Dans NX-OS, tous les threads partagent la mémoire allouée par un autre thread, il n'est donc pas possible d'afficher les informations par thread.

show system internal processes cpu, commande

Cette commande est équivalente à la commande top dans Linux, qui fournit un aperçu continu de l'activité du processeur en temps réel.

switch# show system internal processes cpu

top - 23:51:41 up 51 min, 3 users, load average: 0.56, 0.49, 0.46

Tasks: 433 total, 1 running, 431 sleeping, 0 stopped, 1 zombie

Cpu(s): 5.9%us, 7.8%sy, 0.0%ni, 81.9%id, 3.6%wa, 0.1%hi, 0.6%si, 0.0%st

Mem: 8245436k total, 3531776k used, 4713660k free, 5360k buffers

Swap: 0k total, 0k used, 0k free, 1458188k cached

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND

3589 svc-isan 25 5 112m 8864 4572 S 5.7 0.1 0:21.60 stats_client

10881 sjlan 20 0 3732 1648 1140 R 3.8 0.0 0:00.04 top

26 root 20 0 0 0 0 S 1.9 0.0 1:07.07 kide/1

3280 root -2 0 101m 6104 3680 S 1.9 0.1 0:32.57 octopus

3570 root 20 0 123m 19m 6456 S 1.9 0.2 0:06.07 diag_port_lb

5151 root 20 0 205m 45m 9.8m S 1.9 0.6 0:02.61 netstack

1 root 20 0 1988 604 524 S 0.0 0.0 0:03.75 init

2 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthreadd

3 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0

4 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.61 ksoftirqd/0

5 root -2 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.06 watchdog/0

6 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/1

7 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:04.80 ksoftirqd/1

Champ

Description

PID

ID du processus

UTILISATEUR

Nom de l'utilisateur propriétaire du processus

RP

Priorité attribuée au processus

NI

La valeur du processus

VIRTUALITÉ

Quantité de mémoire virtuelle utilisée par le processus

RÉS

Quantité de mémoire vive physique utilisée par le processus (sa taille résidente) en kilo-octets

RSH

Quantité de mémoire partagée utilisée par le processus

S

État du processus. Les valeurs possibles sont les suivantes :

- D - Veille sans interruption

- R - En cours

- S - Veille

- T - Suivi ou arrêt

- Z - Zombie

%CPU

Pourcentage de temps processeur utilisé par le processus

%MEM

Pourcentage de mémoire vive physique disponible utilisé par le processus

TEMPS+

Temps processeur total consommé par le processus depuis son démarrage

COMMANDE

Nom de la commande qui a été entrée pour démarrer le processus

Le '{#seconds}' | no-more' permet d'exécuter automatiquement la commande à chaque #seconds jusqu'à ce qu'un Ctrl-C soit entré. Voici un exemple de sortie:

switch# show system internal processes cpu  5 | no-more

top - 17:31:12 up 4 days, 18:31,  3 users,  load average: 0.52, 0.40, 0.32

Tasks: 449 total,   3 running, 446 sleeping,   0 stopped,   0 zombie

Cpu(s):  3.5%us,  4.5%sy,  0.0%ni, 91.2%id,  0.1%wa,  0.1%hi,  0.5%si,  0.0%st

Mem:   8245436k total,  4192740k used,  4052696k free,    27644k buffers

Swap:        0k total,        0k used,        0k free,  1919612k cached

PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND

2908 root      20   0  112m 8516 5516 S  7.5  0.1 264:44.25 pfm

31487 sjlan     20   0  3732 1652 1140 R  5.6  0.0   0:00.05 top

3059 svc-isan  20   0 80288 7536 4440 S  3.8  0.1  65:44.59 diagmgr

3192 root      20   0  334m  47m  11m S  1.9  0.6  25:36.52 netstack

3578 svc-isan  20   0  118m  13m 6952 S  1.9  0.2  24:57.36 stp

5119 svc-isan  20   0  139m  14m 7028 S  1.9  0.2   3:48.60 urib

5151 root      20   0  209m  46m  11m S  1.9  0.6  38:53.39 netstack

5402 svc-isan  20   0  117m  15m 9140 S  1.9  0.2  36:07.13 stp

6175 svc-isan  20   0  118m  16m 9580 S  1.9  0.2  47:09.41 stp

1 root      20   0  1988  604  524 S  0.0  0.0   0:06.51 init

2 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthreadd

3 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.08 migration/0

4 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   1:07.77 ksoftirqd/0

top - 17:31:18 up 4 days, 18:31,  3 users,  load average: 0.48, 0.39, 0.32

Tasks: 449 total,   1 running, 448 sleeping,   0 stopped,   0 zombie

Cpu(s):  3.5%us,  4.5%sy,  0.0%ni, 91.2%id,  0.1%wa,  0.1%hi,  0.5%si,  0.0%st

Mem:   8245436k total,  4192592k used,  4052844k free,    27644k buffers

Swap:        0k total,        0k used,        0k free,  1919612k cached

PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND

2908 root      20   0  112m 8516 5516 S  7.5  0.1 264:44.47 pfm

31490 sjlan     20   0  3732 1656 1140 R  3.8  0.0   0:00.04 top

1 root      20   0  1988  604  524 S  0.0  0.0   0:06.51 init

2 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthreadd

3 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.08 migration/0

4 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   1:07.77 ksoftirqd/0

5 root      -2  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:13.74 watchdog/0

6 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.10 migration/1

7 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:54.47 ksoftirqd/1

8 root      -2  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.20 watchdog/1

9 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:02.94 events/0

10 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:02.58 events/1

11 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khelper

top - 17:31:23 up 4 days, 18:31,  3 users,  load average: 0.44, 0.39, 0.32

Tasks: 449 total,   1 running, 448 sleeping,   0 stopped,   0 zombie

Cpu(s):  3.5%us,  4.5%sy,  0.0%ni, 91.2%id,  0.1%wa,  0.1%hi,  0.5%si,  0.0%st

Mem:   8245436k total,  4192584k used,  4052852k free,    27644k buffers

Swap:        0k total,        0k used,        0k free,  1919612k cached

PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND

31493 sjlan     20   0  3732 1656 1140 R  3.8  0.0   0:00.04 top

5004 svc-isan  20   0  118m  13m 6852 S  1.9  0.2  41:35.81 stp

10337 svc-isan  20   0  133m  11m 7948 S  1.9  0.1   1:42.81 mcecm

1 root      20   0  1988  604  524 S  0.0  0.0   0:06.51 init

2 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthreadd

3 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.08 migration/0

4 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   1:07.77 ksoftirqd/0

5 root      -2  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:13.74 watchdog/0

6 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.10 migration/1

7 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:54.47 ksoftirqd/1

8 root      -2  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.20 watchdog/1

9 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:02.94 events/0

10 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:02.58 events/1

top - 17:31:29 up 4 days, 18:31,  3 users,  load average: 0.41, 0.38, 0.32

Tasks: 449 total,   1 running, 448 sleeping,   0 stopped,   0 zombie

Cpu(s):  3.5%us,  4.5%sy,  0.0%ni, 91.2%id,  0.1%wa,  0.1%hi,  0.5%si,  0.0%st

Mem:   8245436k total,  4192708k used,  4052728k free,    27644k buffers

Swap:        0k total,        0k used,        0k free,  1919616k cached

show system internal sysmgr service pid <pid>, commande

Utilisez cette commande afin d'afficher des détails supplémentaires, tels que l'heure de redémarrage, l'état de panne et l'état actuel, sur le processus/service par PID.

switch# show system internal processes cpu

top - 17:37:26 up 4 days, 18:37,  3 users,  load average: 0.16, 0.35, 0.33

Tasks: 450 total,   2 running, 448 sleeping,   0 stopped,   0 zombie

Cpu(s):  3.5%us,  4.5%sy,  0.0%ni, 91.2%id,  0.1%wa,  0.1%hi,  0.5%si,  0.0%st

Mem:   8245436k total,  4193248k used,  4052188k free,    27668k buffers

Swap:        0k total,        0k used,        0k free,  1919664k cached

PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND

2908 root      20   0  112m 8516 5516 S  7.5  0.1 264:58.67 pfm

31710 sjlan     20   0  3732 1656 1140 R  3.8  0.0   0:00.04 top

3192 root      20   0  334m  47m  11m S  1.9  0.6  25:38.39 netstack

3578 svc-isan  20   0  118m  13m 6952 S  1.9  0.2  24:59.08 stp

5151 root      20   0  209m  46m  11m S  1.9  0.6  38:55.52 netstack

5402 svc-isan  20   0  117m  15m 9140 S  1.9  0.2  36:09.08 stp

5751 root      20   0  209m  46m  10m S  1.9  0.6  41:20.58 netstack

6098 svc-isan  20   0  151m  15m 6188 S  1.9  0.2   3:58.40 mrib

6175 svc-isan  20   0  118m  16m 9580 S  1.9  0.2  47:12.00 stp

1 root      20   0  1988  604  524 S  0.0  0.0   0:06.52 init

2 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthreadd

3 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.08 migration/0

4 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   1:07.83 ksoftirqd/0

switch# show system internal sysmgr service pid 2908

Service "Platform Manager" ("platform", 5):

UUID = 0x18, PID = 2908, SAP = 39

State: SRV_STATE_HANDSHAKED (entered at time Mon Oct 15 23:03:45 2012).

Restart count: 1

Time of last restart: Mon Oct 15 23:03:44 2012.

The service never crashed since the last reboot.

Tag = N/A

Plugin ID: 0

Exemple de script EEM

Voici un exemple de script qui capture l'utilisation élevée intermittente du CPU. Les valeurs utilisées ainsi que les commandes émises peuvent être modifiées en fonction des besoins :

event manager applet HIGH-CPU

event snmp oid 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.6.1 get-type exact entry-op ge

entry-val 80 exit-val 30 poll-interval 5

action 1.0 syslog msg High CPU hit $_event_pub_time

action 2.0 cli enable

action 3.0 cli show clock >> bootflash:high-cpu.txt

action 4.0 cli show processes cpu sort >> bootflash:high-cpu.txt

Remarque : il est nécessaire de définir exit-val. À mesure que le script collecte des données, il augmente l'utilisation du processeur. Une valeur pour exit-val garantit que le script ne s'exécute pas dans une boucle sans fin.

Utilisation CPU élevée due à Processus ou trafic

Il n'y a pas de processus ou d'interruption de l'utilisation du processeur (comme sur les plates-formes logicielles Cisco IOS®) lorsque l'utilisation du processeur est surveillée. Une façon rapide de déterminer la cause de l'utilisation élevée du CPU est d'utiliser la commande show system internal processes cpu. En général, une utilisation CPU élevée déclenchée par le trafic entraînerait l'exécution de Netstack, ainsi que d'autres fonctionnalités et processus tels que le protocole ARP (Address Resolution Protocol) et le protocole IGMP (Internet Group Management Protocol), à un niveau élevé.

Le processus entraîne une utilisation CPU élevée

En fonction des processus et des problèmes qui entraînent une utilisation élevée du CPU, il est possible que vous deviez capturer des commandes spécifiques. Ces sections décrivent des méthodes utiles.

show system internal <feature> mem-stats/memstats | sous le commandement suprême

Utilisez cette commande afin d'afficher l'allocation de mémoire pour un processus ; utilisez l'option 'in Grand' pour surveiller la mémoire totale. Une fuite de mémoire peut entraîner un mauvais comportement du processus, ce qui peut entraîner une utilisation élevée du processeur.

Ethanalyseur

Utilisez Ethanalyzer pour surveiller le trafic vers le processeur.

Commandes de débogage

Remarque : Consulter les renseignements importants sur les commandes de débogage avant d’utiliser les commandes de débogage. Utilisez les commandes debug à bon escient sur un commutateur de production pour éviter toute interruption de service.

Utilisez la commande debug logfile chaque fois que possible pour diriger la sortie vers un fichier spécifié et pour éviter de verrouiller la session pour remplir le syslog. Voici un exemple de débogage du protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) :

switch# debug logfile snmpdebug

switch# debug snmp  all

switch# show debug logfile snmpdebug

2012 Oct 17 23:53:25.905914 snmpd: SDWRAP message Successfully processed

2012 Oct 17 23:53:25.906162 snmpd: Src: 0x00000501/23852  Dst: 0x00000501/28  ID

: 0x006E3C9B  Size: 276 [REQ] Opc: 182 (MTS_OPC_DEBUG_WRAP_MSG) RR: 0x006E3C9B

HA_SEQNO: 0x00000000  TS: 0x10ADFFA1666FC  REJ:0  SYNC:0  OPTIONS:0x0

2012 Oct 17 23:53:25.906208 snmpd: 01 00 00 00 E7 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2012 Oct 17 23:53:25.906225 snmpd: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2012 Oct 17 23:53:25.906239 snmpd: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2012 Oct 17 23:53:25.906255 snmpd: FF FF FF FF 2F 64 65 76 2F 70 74 73 2F 30 00 00

2012 Oct 17 23:53:25.906271 snmpd: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

switch# show log last 10

2012 Oct 17 17:51:06 SITE1-AGG1 %ETHPORT-5-IF_TX_FLOW_CONTROL: Interface

Ethernet10/10, operational Transmit Flow Control state changed to off

2012 Oct 17 17:51:09 SITE1-AGG1 %ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_SUSPENDED:

Ethernet10/10: Ethernet10/10 is suspended

2012 Oct 17 17:51:51 SITE1-AGG1 last message repeated 1 time

2012 Oct 17 17:51:51 SITE1-AGG1 %ETHPORT-5-IF_DOWN_LINK_FAILURE:

Interface Ethernet10/10 is down (Link failure)

2012 Oct 17 17:51:52 SITE1-AGG1 %ETHPORT-5-SPEED: Interface Ethernet10/10,

operational speed changed to 10 Gbps

2012 Oct 17 17:51:52 SITE1-AGG1 %ETHPORT-5-IF_DUPLEX: Interface

Ethernet10/10, operational duplex mode changed to Full

2012 Oct 17 17:51:52 SITE1-AGG1 %ETHPORT-5-IF_RX_FLOW_CONTROL: Interface

Ethernet10/10, operational Receive Flow Control state changed to off

2012 Oct 17 17:51:52 SITE1-AGG1 %ETHPORT-5-IF_TX_FLOW_CONTROL: Interface

Ethernet10/10, operational Transmit Flow Control state changed to off

2012 Oct 17 17:51:55 SITE1-AGG1 %ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_UP: port-channel11:

Ethernet10/10 is up

2012 Oct 17 17:51:56 SITE1-AGG1 %ETHPORT-5-IF_UP: Interface Ethernet10/10

is up in mode trunk

Utilisez la commande debug-filter si possible afin de minimiser la sortie sur un système de production. Par exemple, une perte de paquets provoque un écho vide UDLD (Unidirectional Link Detection) :

switch# debug logfile test size 1000000

switch# debug-filter pktmgr direction inbound

switch# debug-filter pktmgr dest-mac 0100.0ccc.cccc

switch# debug pktmgr client uuid 376

switch# debug pktmgr frame

switch# debug pktmgr pkt-errors

switch# debug-filter ?

fabricpath  Debug fabricpath events

ip          IP events

ipv6        IPv6 events

l2pt        L2 Protocol Tunneling events

mpls        MPLS events

pktmgr      Pm debug-filter

routing     Routing events

Le trafic entraîne une utilisation CPU élevée

Utilisez ces outils lorsque le trafic entraîne une utilisation CPU élevée :

- Ethanalyzer : surveille le type de trafic en provenance ou à destination du processeur.

- Configuration - Vérifiez la configuration du commutateur/de l'interface/de la fonction

- CoPP/Limiteur de débit matériel - Assurez-vous que CoPP et HWRL sont configurés correctement. Parfois, le processeur ne fonctionne pas à un niveau élevé parce qu'il est protégé par le protocole CoPP et des limiteurs de débit. Vérifiez CoPP et HWRL pour voir s'il y a des abandons pour certains trafics/paquets.

Remarque : CoPP et HWRL sont disponibles uniquement à partir du contexte de périphérique virtuel par défaut (VDC). Ils sont appliqués par chaque module d'E/S individuel. Le trafic agrégé provenant de plusieurs modules peut encore surcharger lourdement le processeur.

Analyse de la cause première de l'utilisation élevée du CPU

Une panne de réseau peut être résolue par l'intervention de l'utilisateur, ou elle peut être restaurée par elle-même . Si vous pensez qu'une utilisation CPU élevée a provoqué une panne réseau, suivez ces instructions afin d'en rechercher les causes.

Symptômes

Les symptômes d'une utilisation élevée du CPU incluent l'instabilité du plan de contrôle, les problèmes de connectivité du plan de données causés par une défaillance du plan de contrôle, le battement du protocole tel que le battement HSRP/RP (Hot Standby Router Protocol), la désactivation des erreurs UDLD, la défaillance du protocole STP (Spanning Tree Protocol) et d'autres problèmes de connectivité.

Historique du processeur

Commande show processes cpu history

Si le commutateur n'a pas été rechargé ou commuté, exécutez la commande show processes cpu history dans les 72 heures suivant la panne afin de voir si une utilisation élevée du CPU s'est produite au moment de l'événement.

CoPP et HWRL

Si l'utilisation élevée du CPU était la cause principale d'une panne passée, et si vous suspectez que la panne a été déclenchée par le trafic réseau, vous pouvez utiliser CoPP et HWRL (limiteur de débit matériel) afin d'aider à identifier le type de trafic.

Commande show policy-map interface control-plane

Voici un exemple de sortie de la commande show policy-map interface control-plane :

switch# show policy-map interface control-plane

Control Plane

service-policy  input: copp-system-p-policy-strict

class-map copp-system-p-class-critical (match-any)

match access-group name copp-system-p-acl-bgp

match access-group name copp-system-p-acl-bgp6

match access-group name copp-system-p-acl-igmp

match access-group name copp-system-p-acl-msdp

match access-group name copp-system-p-acl-ospf

match access-group name copp-system-p-acl-pim

match access-group name copp-system-p-acl-pim6

match access-group name copp-system-p-acl-rip

match access-group name copp-system-p-acl-rip6

match access-group name copp-system-p-acl-vpc

match access-group name copp-system-p-acl-eigrp

match access-group name copp-system-p-acl-eigrp6

match access-group name copp-system-p-acl-mac-l2pt

match access-group name copp-system-p-acl-mpls-ldp

match access-group name copp-system-p-acl-mpls-oam

match access-group name copp-system-p-acl-ospf6

match access-group name copp-system-p-acl-otv-as

match access-group name copp-system-p-acl-mac-otv-isis

match access-group name copp-system-p-acl-mpls-rsvp

match access-group name copp-system-p-acl-mac-fabricpath-isis

match protocol mpls router-alert

match protocol mpls exp 6

set cos 7

police cir 39600 kbps , bc 250 ms

module 1 :

conformed 1108497274 bytes; action: transmit

violated 0 bytes; action: drop

module 3 :

conformed 0 bytes; action: transmit

violated 0 bytes; action: drop

module 10 :

conformed 0 bytes; action: transmit

.

.

.

Commande show hardware rate-limiter mod <x>

Voici un exemple de sortie de la commande show hardware rate-limiter mod 1 antérieure à NX-OS version 6.1 :

switch# show hardware rate-limiter mod 1

Units for Config: packets per second

Allowed, Dropped & Total: aggregated since last clear counters

Rate Limiter Class                       Parameters

------------------------------------------------------------

layer-3 mtu                              Config    : 500

Allowed   : 0

Dropped   : 0

Total     : 0

layer-3 ttl                              Config    : 500

Allowed   : 0

Dropped   : 0

Total     : 0

layer-3 control                          Config    : 10000

Allowed   : 0

Dropped   : 0

.

.

.

Voici un exemple de sortie de la commande show hardware rate-limiteur mod 1 dans NX-OS version 6.1 ou ultérieure :

switch# show hardware rate-limiter mod 1

switch# show hardware rate-limiter module 1

Units for Config: packets per second

Allowed, Dropped & Total: aggregated since last clear counters

Module: 1

R-L Class           Config           Allowed         Dropped            Total

+------------------+--------+---------------+---------------+-----------------+

L3 mtu                   500               0               0                 0

L3 ttl                   500               0               0                 0

L3 control             10000               0               0                 0

L3 glean                 100               0               0                 0

L3 mcast dirconn        3000               0               0                 0

L3 mcast loc-grp        3000               0               0                 0

L3 mcast rpf-leak        500               0               0                 0

L2 storm-ctrl       Disable

access-list-log          100               0               0                 0

copy                   30000               0               0                 0

receive                30000           40583               0             40583

L2 port-sec              500        20435006               0          20435006

L2 mcast-snoop         10000               0               0                 0

L2 vpc-low              4000               0               0                 0

L2 l2pt                  500               0               0                 0

f1 rl-1                 4500                               0

f1 rl-2                 1000                               0

f1 rl-3                 1000                               0

f1 rl-4                  100                               0

f1 rl-5                 1500                               0

L2 vpc-peer-gw          5000               0               0                 0

L2 lisp-map-cache       5000               0               0                 0

Recherchez n'importe quelle classe dont le nombre d'abandons est incrémenté. Déterminez s'il est normal qu'une classe dépasse le seuil configuré.

Pilote Inband

show hardware internal cpu-mac inband [counters | statistiques | events] Commande

Utilisez cette commande afin de vérifier les abandons dans le chemin du processeur, le contrôle de flux XOFF, les débits maximum de réception et de transmission du processeur, etc.

switch# show hardware internal cpu-mac inband stats

i82571 registers

=======================================================

RMON counters                            Rx                   Tx

----------------------+--------------------+--------------------

total packets                      70563313            139905960

good packets                       70563313            139905960

64 bytes packets                          0                    0

65-127 bytes packets               66052368            135828505

128-255 bytes packets               1424632              1327796

256-511 bytes packets                280422               325220

512-1023 bytes packets                17060                14480

1024-max bytes packets              2788831              2409959

broadcast packets                         0                    0

multicast packets                         0                    0

good octets (hi)                          0                    0

good octets (low)               18573099828          25929913975

total octets (hi)                         0                    0

total octets (low)              18573090123          25929922452

XON packets                               0                    0

XOFF packets                              0                    0

-------------> Pause Frame back to R2D2 when the traffic exceeds SUP limit

management packets                        0                    0

Interrupt counters

-------------------+--

Mine                57079706

Other               0

Assertions          57079706

Rx packet timer     9638

Rx absolute timer   0

Rx overrun          0

Rx descr min thresh 0

Tx packet timer     4189

Tx absolute timer   6476

Tx queue empty      0

Tx descr thresh low 0

txdw ..... 44983549

txqe ..... 2

lsc ...... 0

rxseq .... 0

rxdmt .... 213229

rxo ...... 0

rxt ...... 32433891

mdac ..... 0

rxcfg .... 0

gpi ...... 0

Error counters

--------------------------------+--

CRC errors ..................... 0

Alignment errors ............... 0

Symbol errors .................. 0

Sequence errors ................ 0

RX errors ...................... 0

Missed packets (FIFO overflow)   0

Single collisions .............. 0

Excessive collisions ........... 0

Multiple collisions ............ 0

Late collisions ................ 0

Collisions ..................... 0

Defers ......................... 0

Tx no CRS  ..................... 0

Carrier extension errors ....... 0

Rx length errors ............... 0

FC Rx unsupported .............. 0

Rx no buffers .................. 0  ----------------- no buffer

Rx undersize ................... 0

Rx fragments ................... 0

Rx oversize .................... 0

Rx jabbers ..................... 0

Rx management packets dropped .. 0

Tx TCP segmentation context .... 0

Tx TCP segmentation context fail 0

Throttle statistics

-----------------------------+---------

Throttle interval ........... 2 * 100ms

Packet rate limit ........... 32000 pps

Rate limit reached counter .. 0

Tick counter ................ 2132276

Active ...................... 0

Rx packet rate (current/max)  169 / 610 pps  ----------------- Rx rate (current/max)

Tx packet rate (current/max)  429 / 926 pps

NAPI statistics

----------------+---------

Weight ......... 64

Poll scheduled . 57079706

Poll rescheduled 0

Poll invoked ... 117135124

Weight reached . 9

Tx packets ..... 139905960

Rx packets ..... 70563313

Rx congested ... 0

Rx redelivered . 0

qdisc stats:

----------------+---------

Tx queue depth . 1000

qlen ........... 0

packets ........ 139905960

bytes .......... 23411617016

drops .......... 0

Bahrain registers (cleared by chip reset only)

=======================================================

revision           0x00000108

scratchpad         0xaaaaaaaa

MAC status         0x00000001

MAC SerDes synced  0x00000001

MAC status 2       0x000100f8

Auto-XOFF config   1

Auto-XOFF status   0

MAC counters                     MAC0 (R2D2)            MAC1 (CPU)

----------------------+---------------------+---------------------

Rx         Tx         Rx         Tx

----------------------+----------+----------+----------+----------

64 bytes packets                0          0          0          0

65-127 bytes packets     66907289  136682635  135828505   66052368

128-255 bytes packets      570131     473705    1327796    1424632

256-511 bytes packets      280003     325182     325220     280422

512-1023 bytes packets      17061      14482      14480      17060

1024-1518 bytes packets    623614     242009     241831     623569

1519-max bytes packets    2165215    2167947    2168128    2165262

----------------------+----------+----------+----------+----------

total packets            70563313  139905960  139905960   70563313

total bytes             405350248 2496404376  160120520 1393236630

----------------------+----------+----------+----------+----------

undersized packets              0                     0

fragmented packets              0                     0

FCS errors                      0                     0

----------------------+----------+----------+----------+----------

auto-XOFF state entered         0 times

auto-XOFF reset                 0 times

XOFF packets auto-generated                0

XOFF packets                               0          0

XON  packets                    0                     0

----------------------+----------+----------+----------+----------

parity error                    0          0          0          0

fifo errors                     0                     0

overflow errors                            0                     0

----------------------+----------+----------+----------+----------

Après la version 5.X de NX-OS, « events » est une option de commande qui indique le moment où le débit maximal de paquets par seconde (PPS) en réception (RX) ou en transmission (TX) est atteint. Cet exemple montre comment déterminer l'heure à laquelle le dernier pic de trafic CPU a été rencontré :

switch# show hardware internal cpu-mac inband events

1) Event:TX_PPS_MAX, length:4, at 648617 usecs after Fri Oct 19 13:23:06 2012

new maximum = 926

2) Event:TX_PPS_MAX, length:4, at 648622 usecs after Fri Oct 19 13:15:06 2012

new maximum = 916

3) Event:TX_PPS_MAX, length:4, at 648612 usecs after Fri Oct 19 13:14:06 2012

new maximum = 915

4) Event:TX_PPS_MAX, length:4, at 648625 usecs after Fri Oct 19 13:12:06 2012

new maximum = 914

5) Event:TX_PPS_MAX, length:4, at 648626 usecs after Fri Oct 19 13:11:06 2012

new maximum = 911

6) Event:TX_PPS_MAX, length:4, at 648620 usecs after Fri Oct 19 13:08:06 2012

new maximum = 910

show system internal pktmgr internal vdc inband <int>, commande

Utilisez cette commande pour identifier la source du trafic acheminé vers le processeur.

switch# show system internal pktmgr internal vdc inband e1/5

Interface          Src Index     VDC ID    Packet rcvd

--------------------------------------------------------

Ethernet1/5          0xa1d          1          14640

Netstack/Pktmgr

Netstack est une pile IP complète implémentée dans l'espace utilisateur de Nexus 7000. Les composants incluent un gestionnaire de paquets de couche 2, ARP, un gestionnaire de contiguïté, IPv4, ICMPv4 (Internet Control Message Protocol v4), IPv6, ICMPv6, TCP/UDP et une bibliothèque de sockets. Lorsque le trafic vers le processeur déclenche une utilisation élevée du processeur, vous constatez souvent que Netstack et son processus respectif s'exécutent à un niveau élevé.

Commande show system inband queuing status

Cet exemple montre comment afficher l'algorithme de mise en file d'attente Netstack utilisé :

switch# show system inband queuing status

Weighted Round Robin Algorithm

Weights BPDU - 32, Q0 - 8, Q1 - 4, Q2 - 2 Q3 - 64

Commande show system inband queuing statistics

Cet exemple montre les compteurs dans le module chargeable par le noyau (KLM) et le processus d'espace utilisateur.

Le KLM est une instance unique qui s'exécute sur le VDC par défaut et fonctionne à la fois sur l'interface intrabande et l'interface de gestion. Le KLM n'entre dans l'image que pendant le traitement des paquets en entrée pour l'envoi des trames en entrée à la pile réseau VDC appropriée pour le traitement.

switch# show system inband queuing statistics

Inband packets unmapped to a queue: 0

Inband packets mapped to bpdu queue: 7732593

Inband packets mapped to q0: 686667

Inband packets mapped to q1: 0

Inband packets mapped to q2: 0

Inband packets mapped to q3: 20128

In KLM packets mapped to bpdu: 7732593

In KLM packets mapped to arp : 912

In KLM packets mapped to q0  : 686667

In KLM packets mapped to q1  : 0

In KLM packets mapped to q2  : 0

In KLM packets mapped to q3  : 20128

In KLM packets mapped to veobc : 0

Inband Queues:

bpdu: recv 1554390, drop 0, congested 0 rcvbuf 2097152, sndbuf 262142 no drop 1

(q0): recv 686667, drop 0, congested 0 rcvbuf 2097152, sndbuf 262142 no drop 0

(q1): recv 0, drop 0, congested 0 rcvbuf 2097152, sndbuf 262142 no drop 0

(q2): recv 0, drop 0, congested 0 rcvbuf 2097152, sndbuf 262142 no drop 0

(q3): recv 20128, drop 0, congested 0 rcvbuf 2097152, sndbuf 262142 no drop 0

Commande show system internal pktmgr internal vdc global-stats

Cette commande est similaire à la commande précédente show system inband queuing statistics et fournit de nombreux détails :

switch# show system internal pktmgr internal vdc global-stats

VDC KLM global statistics:

Inband packets not mapped to a VDC: 0

Inband diag packets received: 998222

Weighted Round Robin Algorithm

Weights BPDU - 32, Q0 - 8, Q1 - 4, Q2 - 2 Q3 - 64

Inband packets unmapped to a queue: 0

Inband packets mapped to bpdu queue: 7734430 (7734430)

Inband packets mapped to q0: 686779 (686779)

Inband packets mapped to q1: 0 (0)

Inband packets mapped to q2: 0 (0)

Inband packets mapped to q3: 20128 (20128)

Pkt Size History : 2811395 for index 1

Pkt Size History : 274508 for index 2

Pkt Size History : 74284 for index 3

Pkt Size History : 43401 for index 4

Pkt Size History : 70915 for index 5

Pkt Size History : 35602 for index 6

Pkt Size History : 30085 for index 7

Pkt Size History : 29408 for index 8

Pkt Size History : 21221 for index 9

Pkt Size History : 15683 for index 10

Pkt Size History : 13212 for index 11

Pkt Size History : 10646 for index 12

Pkt Size History : 9290 for index 13

Pkt Size History : 50298 for index 14

Pkt Size History : 5473 for index 15

Pkt Size History : 4871 for index 16

Pkt Size History : 4687 for index 17

Pkt Size History : 5507 for index 18

Pkt Size History : 15416 for index 19

Pkt Size History : 11333 for index 20

Pkt Size History : 5478 for index 21

Pkt Size History : 4281 for index 22

Pkt Size History : 3543 for index 23

Pkt Size History : 3059 for index 24

Pkt Size History : 2228 for index 25

Pkt Size History : 4390 for index 26

Pkt Size History : 19892 for index 27

Pkt Size History : 524 for index 28

Pkt Size History : 478 for index 29

Pkt Size History : 348 for index 30

Pkt Size History : 447 for index 31

Pkt Size History : 1545 for index 32

Pkt Size History : 152 for index 33

Pkt Size History : 105 for index 34

Pkt Size History : 1424 for index 35

Pkt Size History : 43 for index 36

Pkt Size History : 60 for index 37

Pkt Size History : 60 for index 38

Pkt Size History : 46 for index 39

Pkt Size History : 58 for index 40

Pkt Size History : 829 for index 41

Pkt Size History : 32 for index 42

Pkt Size History : 26 for index 43

Pkt Size History : 1965 for index 44

Pkt Size History : 21 for index 45

Pkt Size History : 1 for index 46

Pkt Size History : 1 for index 48

Pkt Size History : 1 for index 51

Pkt Size History : 1 for index 52

Pkt Size History : 1 for index 53

Pkt Size History : 3 for index 55

In KLM packets mapped to bpdu: 7734430

In KLM packets mapped to arp : 912

In KLM packets mapped to q0  : 686779

In KLM packets mapped to q1  : 0

In KLM packets mapped to q2  : 0

In KLM packets mapped to q3  : 20128

In KLM packets mapped to veobc : 0

In KLM Queue Mapping (0 1 2 3 4)

Data Available in FDs (0 0 0 0 0)

Inband Queues:

bpdu: recv 1556227, drop 0, congested 0 rcvbuf 2097152, sndbuf 262142 no drop 1

(q0): recv 686779, drop 0, congested 0 rcvbuf 2097152, sndbuf 262142 no drop 0

(q1): recv 0, drop 0, congested 0 rcvbuf 2097152, sndbuf 262142 no drop 0

(q2): recv 0, drop 0, congested 0 rcvbuf 2097152, sndbuf 262142 no drop 0

(q3): recv 20128, drop 0, congested 0 rcvbuf 2097152, sndbuf 262142 no drop 0

Mgmt packets not mapped to a VDC: 227551

Mgmt multicast packets dropped: 92365

Mgmt multicast packets delivered: 0

Mgmt packets broadcast to each VDC: 23119

Mgmt debugging packets copied:  0

Mgmt IPv6 multicast packets delivered:  0

Mgmt IPv6 link-local packets delivered:  0

Mgmt LLDP packets received: 0

show system internal pktmgr interface ethernet <int>, commande

Utilisez cette commande afin d'examiner le débit de paquets ainsi que le type de trafic (monodiffusion ou multidiffusion) pour le trafic envoyé par le processeur à partir d'une interface.

switch# show system internal pktmgr interface e1/5

Ethernet1/5, ordinal: 73

SUP-traffic statistics: (sent/received)

Packets: 63503 / 61491

Bytes: 6571717 / 5840641

Instant packet rate: 0 pps / 0 pps

Packet rate limiter (Out/In): 0 pps / 0 pps

Average packet rates(1min/5min/15min/EWMA):

Packet statistics:

Tx: Unicast 3198, Multicast 60302

Broadcast 3

Rx: Unicast 3195, Multicast 58294

Broadcast 2

show system internal pktmgr client <uuid>, commande

Cette commande affiche les applications telles que STP ou CDP (Cisco Discovery Protocol) qui sont enregistrées auprès de Packet Manager, ainsi que le nombre de paquets envoyés et reçus par ces applications.

switch# show system internal pktmgr client

Client uuid: 268, 4 filters, pid 3127

Filter 1: EthType 0x0806,

Rx: 2650, Drop: 0

Filter 2: EthType 0xfff0, Exc 8,

Rx: 0, Drop: 0

Filter 3: EthType 0x8841, Snap 34881,

Rx: 0, Drop: 0

Filter 4: EthType 0x0800, DstIf 0x150b0000, Excl. Any

Rx: 0, Drop: 0

Options: TO 0, Flags 0x18040, AppId 0, Epid 0

Ctrl SAP: 278, Data SAP 337 (1)

Total Rx: 2650, Drop: 0, Tx: 1669, Drop: 0

Recirc Rx: 0, Drop: 0

Rx pps Inst/Max: 0/20

Tx pps Inst/Max: 0/5

COS=0 Rx: 0, Tx: 0    COS=1 Rx: 912, Tx: 0

COS=2 Rx: 0, Tx: 0    COS=3 Rx: 0, Tx: 0

COS=4 Rx: 0, Tx: 0    COS=5 Rx: 0, Tx: 1669

COS=6 Rx: 0, Tx: 0    COS=7 Rx: 1738, Tx: 0

Client uuid: 270, 1 filters, pid 3128

Filter 1: EthType 0x86dd, DstIf 0x150b0000, Excl. Any

Rx: 0, Drop: 0

Options: TO 0, Flags 0x18040, AppId 0, Epid 0

Ctrl SAP: 281, Data SAP 283 (1)

Total Rx: 0, Drop: 0, Tx: 0, Drop: 0

Recirc Rx: 0, Drop: 0

Rx pps Inst/Max: 0/0

Tx pps Inst/Max: 0/0

COS=0 Rx: 0, Tx: 0    COS=1 Rx: 0, Tx: 0

COS=2 Rx: 0, Tx: 0    COS=3 Rx: 0, Tx: 0

COS=4 Rx: 0, Tx: 0    COS=5 Rx: 0, Tx: 0

COS=6 Rx: 0, Tx: 0    COS=7 Rx: 0, Tx: 0

Commande show system internal pktmgr stats

Utilisez cette commande afin de vérifier si les paquets atteignent le gestionnaire de paquets dans le chemin d'entrée et si les paquets sont envoyés par le gestionnaire de paquets. Cette commande peut également vous aider à déterminer s'il existe des problèmes avec les tampons dans le chemin de réception ou de transmission.

switch# show system internal pktmgr stats

Route Processor Layer-2 frame statistics

Inband driver: valid 1, state 0, rd-thr 1, wr-thr 0, Q-count 0

Inband sent: 56441521, copy_drop: 0, ioctl_drop: 0,

unavailable_buffer_hdr_drop: 0

Inband standby_sent: 0

Inband encap_drop: 0, linecard_down_drop: 0

Inband sent by priority [0=11345585,5=164281,6=43280117,7=1651538]

Inband max output queue depth 0

Inband recv: 89226232, copy_drop: 0, ioctl_drop: 0,

unavailable_buffer_hdr_drop: 0

Inband decap_drop: 0, crc_drop: 0, recv by priority: [0=89226232]

Inband bad_si 0, bad_if 0, if_down 0

Inband last_bad_si 0, last_bad_if 0, bad_di 0

Inband kernel recv 44438488, drop 0, rcvbuf 2097152, sndbuf 4194304

Mgmt driver: valid 1, state 0, rd-thr 1, wr-thr 0, Q-count 0

Mgmt sent: 971834, copy_drop: 0, ioctl_drop: 0,

unavailable_buffer_hdr_drop: 0

Mgmt standby_sent: 0

Mgmt encap_drop: 0, linecard_down_drop: 0

Mgmt sent by priority [0=925871,5=45963]

Mgmt max output queue depth 0

Mgmt recv: 1300932, copy_drop: 0, ioctl_drop: 0,

unavailable_buffer_hdr_drop: 0

Mgmt decap_drop: 0, crc_drop: 0, recv by priority: [0=1300932]

Mgmt bad_si 0, bad_if 0, if_down 0

Mgmt last_bad_si 0, last_bad_if 0, bad_di 0

Mgmt kernel recv 1300932, drop 0, rcvbuf 2097152, sndbuf 2097152

Inband2 driver: valid 0, state 1, rd-thr 0, wr-thr 0, Q-count 0

No of packets passed by   PM Policy database         876452

No of packets dropped by  PM Policy database         0

No of packets bypassed by PM Policy database         424480

No of packets dropped by  PM originating from kernel 0

MBUFSK Tx: 57413355 pkts (requested 57413355 denied 0), 62236110 mbufs

function invoked 57413355 denied 0/0 c/realloc 0/0

MBUFSK Rx: 90527161 pkts, 90527421 mbufs (requested 2388154951 denied 0)

function invoked 35132836

Global input drops: bad-interface 0, bad-encap 0, failed-decap 0,

no prot 42371

recv_encaptype_err 0, recv_decap_err 0,  recv_mac_mismatch 0, recv_no_client 0

recv_no_svi 0, recv_no_vlan 0,  recv_client_notreg 0, recv_enqueue_fail 0

Global output drops:

send_ifdown_fail 13, send_invalid_iod 0

send_invalid_vlan 0, send_security_drop 0  send_loopback_drop 0,

send_small_pkt_fail 0

send_vsl_err 0, send_dce_err 0,send_enqueue_fail 0, send_alloc_fail 0

DCE errors:

misc_err 0, lookup_err 0, encap_err 0, decap_err 0

Platform errors:

generic_encap_err 0, encap_err 0, decap_err 0

vlan_encap_err 0, vlan_decap_err 0

DC3HDR errors:

pkt_err 0, vlan_err 0, ifidx_err 0, portidx_err 0

RECIRC errors:

misc_err 0, lookup_err 0

Lcache errors:

init_err 0, timer_err 0

Stats errors:

misc_err 0, init_err 0, timer_err 0

Client errors:

alloc_err 0, pid_err 0, register_err 0,  unregister_err 0

add_err 0, delete_err 0, update_err 0

VDC errors:

alloc_err 0, set_err 0, update_err 0

Misc. errors:

mts_err 0, mbuf_err 0, drop_exception 0

invalid_drv_type 0, interface_err 0

eth_output_err 0, gre_err 0 otv_err 0

tunnel_6to4_err 0, mcec_err 0, invalid_gpc 0 invalid_ftag 0 invalid_l2_type :0

register_err 0, unregister_err 0, invalid_args 0, file_open_err 0

inband_err 0, vlan_err 0, pm_alloc_err 0, pm_ha_err 0, pm_init_err 0

arp_init_err 0, rtm_init_err 0, am_init_err 0, ui_init_err 0, mpls_init_err 0,

evc_init_err 0

sdb_err 95670, sdb_init_err 0

sysmgr_err 0, eth_span_err 0, buf_pool_err 0, feature_err 0

uuid2client_err 16, dot1q_drop 0, nfcache_init_err 0

Crossbar down drops : 0

Exception packets: mtu-fail 0, icmp-redirect 0, icmp-unreach 0, ttl 0

options 0, rpf 0, two-mcast-rpf 0, l3-bridge-drop 0

mcast-next-hop 0, municast 0

drop 0, acl-redirect 0, acl-redir-arp 0, acl-redir-dhcp 0

sup-shim-pkt 229385   Pkts recvd with peergway SUP DI 0

VPC Frame Statistics

VPC Mgr reg state 1, im-ext-sdb-state 1

Ingress BPDUs qualified for redirection 0

Ingress BPDUs redirected to peer 0

Egress BPDUs qualified for redirection 0

Egress BPDUs dropped due to remote down 0

Egress BPDUs redirected to peer 0

Ingress pkts qualified for peergateway tunneling 0

Ingress pkts tunneled to peer with peergateway conf 0

Peer-gw pkts tunneled tx :

From VPC+ leg 0, From VPC leg 0, From l2mp network 0

From orphan port in VPC+ 0, from orphan port in VPC 0

For ARP 0, IP 0, IPv6 0, unknown 0

Total Tunneled packets received from peer 0

Local delivery 0, Transmit down 0, peer-gw tunneled 0

Tunnel rx packets drop due to local vpc leg down 0

Peer-gw pkts tunneled rx :

From VPC+ leg 0, VPC leg 0, From l2mp network 0

From orphan port in VPC+ 0, from orphan port in VPC 0

For ARP 0, IP 0, IPv6 0, unknown 0

Error Statistics

VPC manager: uninit 0, library 0

Tunnel (ingress): non-mct rx 0, bad hdr 0, badpkts 0, non gpc peer 0

Tunnel (ingress): redirlooperror 0

Tunnel (egress): in-bpdu 0, e-bpdu 0, peer-gw 0

MBuf: alloc: 0, prepend: 0, pullup: 0

Invalid filter: 0

Peergw tunneling tx: invalid ftag 0, invalid swid 0

invalid iftype 0, invalid GPC of peer 0

Peergw tunneling rx: invalid msg subtype 0, invalid GPC of core 0

invalid GPC of peer 0, invalid svi 0

Unicast pkts which passed egress redirection check 0

statistics last reset 2w0d