Contenu

Introduction

Quelles lames MSE 8000 peuvent être utilisées dans le cluster de lames ?

Introduction

Ce document décrit les lames pouvant être mises en grappe dans le châssis Cisco TelePresence Mobility Service Engine (MSE) 8000.

Quelles lames MSE 8000 peuvent être utilisées dans le cluster de lames ?

Vous pouvez regrouper jusqu'à trois lames MSE 8510, si elles exécutent toutes la version 4.1 ou ultérieure de l'unité de contrôle multipoint (MCU). Vous pouvez regrouper jusqu'à trois lames MSE 8710, si elles exécutent toutes TelePresence Server Version 2.1 ou jusqu'à quatre lames si elles exécutent toutes la version 2.2. Vous pouvez héberger plusieurs clusters dans un châssis, à côté de lames autonomes ou d'autres clusters, à condition que vous n'utilisiez pas le logement 10 pour les lames en cluster. La lame Cisco TelePresence Supervisor MSE 8050 doit se trouver dans le logement un et les neuf autres logements peuvent être utilisés pour tous les autres types de lames MSE 8000.

Astuce : Pour plus d'informations, reportez-vous à Comprendre la mise en grappe dans l'aide en ligne.