Contenu

Introduction

Quelle taille de carte compactflash est-ce que je peux utiliser dans mon TANDBERG Codian MCU ou RNIS gw ?

Informations connexes

Introduction

Cet article associe aux Produits de la TelePresence Cisco MCU 4203, de la TelePresence Cisco MCU MSE 8420, de la TelePresence Cisco le RNIS LE gw 3241 et de la TelePresence Cisco le RNIS LE gw MSE 8321.

Q. Quelle taille de carte compactflash est-ce que je peux utiliser dans mon TANDBERG Codian MCU ou RNIS gw ?

A. Si votre unité était expédiée avec une carte compactflash déjà installée, c'est le meilleur à utiliser ; c'est celui que TANDBERG ont testé. Pour les unités qui n'ont pas été livré avec une carte compactflash installée, vous pouvez utiliser une carte compactflash 256MB.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems