Contenu

Introduction

Pourquoi mon produit TANDBERG Codian n'accepte-t-il pas mon certificat SSL valide ?

Informations connexes

Introduction

Cet article concerne les modèles Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR MSE 8220, Cisco TelePresence ISDN GW 3241, Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321, Cisco TelePresence MCU 4505, Cisco TelePresence Supervisor MSE 8050, Cisco TelePresence MSE 8000, Cisco TelePresence MCU MSE 8510 et Cisco TelePresence Advanced Media Gateway 3610.

Q. Pourquoi mon produit TANDBERG Codian n'accepte-t-il pas mon certificat SSL valide ?

Parfois, les produits TANDBERG Codian n'acceptent pas les certificats SSL X.509 qui fonctionnent sur d'autres équipements. Cela est presque toujours dû au fait que votre certificat et/ou votre fichier de clé ne contiennent pas la déclaration finale de transport.A.

Pour corriger ce problème, ouvrez le fichier de certificat et/ou de clé et vérifiez qu'il y a un retour chariot sur la ligne de texte finale du fichier.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems