Contenu

Introduction

Pourquoi est-ce que je vois des correctifs roses ou verts dans mon flux vidéo avec des produits Codian ?

Informations connexes

Introduction

Cet article concerne les modèles Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR MSE 8220, Cisco TelePresence ISDN GW 3241, Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505 et Cisco TelePresence MCU MSE 8510.

Q. Pourquoi est-ce que je vois des correctifs roses ou verts dans mon flux vidéo avec des produits Codian ?

Les correctifs roses et verts ou les lignes visibles dans la vidéo décodée sont souvent le résultat d'une perte de paquets ou de données incorrectes dans le flux vidéo. De nombreux codecs vidéo (y compris H.261, H.263 et H.264) utilisent le système Y'CbCr pour représenter l'espace de couleur, où Y est le composant luma (luminosité) et Cb et Cr sont respectivement les composants chroma bleu et rouge. Pour de nombreuses valeurs Y'CbCr, il n'existe pas de valeur RVB équivalente et la couleur affichée dépend des détails de l'algorithme utilisé. Une valeur Y'CbCr de (0,0,0) est souvent convertie en couleur verte tandis qu'une valeur Y'CbCr de (255 255 255) conduit à une couleur rose. Ces couleurs peuvent être similaires à celles indiquées ci-dessous. A.

Si vous rencontrez les symptômes décrits ci-dessus, suivez les procédures normales de dépannage de réseau et de perte de paquets.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems