Contenu

Introduction

Pourquoi est-ce que je reçois des échecs de connexion continus dans le journal des événements de mon produit Codian ?

Informations connexes

Introduction

Cet article concerne les modèles Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR MSE 8220, Cisco TelePresence ISDN GW 3241, Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505, Cisco TelePresence MCU MSE 8510 et Cisco TelePresence Advanced Media Gateway 3610.

Q. Pourquoi est-ce que je reçois des échecs de connexion continus dans le journal des événements de mon produit Codian ?

Des messages similaires à ceux qui suivent dans votre journal des événements indiquent qu'une personne tente d'accéder au protocole FTP sur l'unité.A.

17307 2007/04/04 11:52:50.673 FTP Info Session 0

Échec de la connexion, utilisateur 'ADMINISTRATOR'

17308 2007/04/04 11:52:50.865 FTP Info Session 0

Échec de la connexion, utilisateur 'ADMINISTRATOR'

17309 2007/04/04 11:52:51.047 FTP Info Session 0

Échec de la connexion, utilisateur 'ADMINISTRATOR'

Les tentatives utilisent généralement des noms d'utilisateur standard tels que 'ADMINISTRATOR'. Chaque tentative a un mot de passe différent. Pour empêcher même les accès non autorisés, désactivez le port FTP lorsque vous ne l'utilisez pas (accédez à Réseau > Services et décochez la case FTP).

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems