Contenu

Introduction

Qu'entend-on par mode direct, routé et proxy sur un contrôleur d'accès ?

Informations connexes

Introduction

Cet article concerne les modèles Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR MSE 8220, Cisco TelePresence ISDN GW 3241, Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505, Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway et Cisco TelePresence MCU MSE 8510.

Q. Qu'entend-on par mode direct, routé et proxy sur un contrôleur d'accès ?

Les contrôleurs d'accès H.323 peuvent fonctionner en quatre modes maximum ; tous les contrôleurs d'accès ne peuvent pas fonctionner dans tous les modes. Consultez le manuel de votre contrôleur d'accès pour savoir quels modes il prend en charge. A.

Mode direct

Il s'agit du mode de contrôleur d'accès le plus simple dans lequel le contrôleur d'accès agit à peine plus qu'un carnet d'adresses. Une fois qu'un point d'extrémité a reçu l'autorisation du contrôleur d'accès pour passer l'appel et a reçu une traduction d'adresse E.164, le contrôleur d'accès ne joue plus aucun rôle dans l'appel.

Presque tous les contrôleurs d'accès prennent en charge ce mode. Le contrôleur d'accès intégré des produits TANDBERG Codian utilise uniquement ce mode.

Mode routé H.225

En plus d'exécuter les fonctions d'un contrôleur d'accès en mode direct, un en mode routé H.225 agira comme proxy pour les messages H.225 impliqués dans la configuration d'un appel. Cela permet au contrôleur d'accès de contrôler la bande passante globale utilisée sur les appels.

De nombreux contrôleurs d'accès prennent en charge ce mode. L'ECS Radvision le désigne comme mode routé Q.931 et Polycom PathNavigator comme mode routé.

Mode routé H.245

Un contrôleur d'accès en mode routé H.245 exécutera les fonctions d'un contrôleur d'accès en mode routé H.225, mais agira également en tant que proxy pour les messages H.245 impliqués dans le contrôle de support. Seuls les paquets multimédias passent directement entre les points d'extrémité. Outre les avantages du mode routé H.225, cela permet au contrôleur d'accès de contrôler les codecs vidéo et audio utilisés lors d'un appel et d'implémenter le contrôle de flux.

Le VCS TANDBERG et le contrôleur d'accès TANDBERG font référence à ce mode routé.

Mode proxy complet

Un contrôleur d'accès en mode proxy complet achemine tous les paquets de configuration, de contrôle et de support. Cela présente des avantages en termes de sécurité, car les points de terminaison ne peuvent pas détecter les identités des autres et peuvent être utilisés pour la traversée de pare-feu. De nombreux contrôleurs d'accès ne prennent pas en charge ce mode en raison de la quantité de traitement requise.

Le mode interconnecté de TANDBERG VCS permet d'effectuer des appels entre un périphérique H.323 et un participant SIP. Dans ce scénario, il fonctionne en mode proxy complet. De même, si un contrôleur d'accès TANDBERG VCS ou TANDBERG effectue une traversée de pare-feu H.460, il utilise le mode de proxy complet ; dans les deux cas, l'appel nécessite une licence de traversée.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems