Contenu

Introduction

Comment puis-je me connecter au port de console de mon unité Codian ?

Informations connexes

Introduction

Cet article concerne les modèles Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR MSE 8220, Cisco TelePresence ISDN GW 3241, Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505, Cisco TelePresence Supervisor MSE 8050, Cisco TelePresence MCU MSE 8510 et Cisco TelePresence Advanced Media Gateway 3610.

Q. Comment puis-je me connecter au port de console de mon unité Codian ?

Le port de console fonctionne de la même manière sur toutes les unités Codian. Suivez ces étapes :A.

1. Assurez-vous que l'unité est sous tension et que le voyant d'état est vert.

2. Connectez le port console de l'unité au port série de votre ordinateur à l'aide du câble RJ45 à DB9 fourni.

3. Utilisez un programme de terminal série, tel qu’HyperTerminal, pour vous connecter à l’unité.

4. Définissez les paramètres suivants pour votre logiciel de terminal :

- Débit en bauds : 38400

- Bits de données : 8

- Parité : none

- Bits d'arrêt : 1

- Contrôle de flux : none

5. Appuyez sur Entrée et l'invite de commande apparaît sur le terminal.

Pour plus d'informations sur la configuration du produit TelePresence, reportez-vous au Guide de démarrage approprié.

Note: Le logiciel MCU version 4.0 introduit la possibilité de désactiver le port de console sur le MCU. Pour plus d'informations, consultez l'aide en ligne.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems