Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Pouvez-vous utiliser un T1 avec un MCU Cisco TelePresence ?

Système Cisco TelePresence T1

T1 de première génération et profil 65

Introduction

Ce document décrit les limites de l'utilisation de certaines unités T1 avec une unité de contrôle multipoint (MCU) Cisco TelePresence.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Codec Cisco TelePresence C60

- Codec Cisco TelePresence C90

- Cisco TelePresence MCU 4500

- Serveurs Cisco TelePresence

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Codec Cisco TelePresence C60

- Codec Cisco TelePresence C90

- Cisco TelePresence MCU 4500

- Serveurs Cisco TelePresence

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Pouvez-vous utiliser un T1 avec un MCU Cisco TelePresence ?

Oui. Cependant, certaines limitations peuvent s’appliquer en fonction de la série de T1 dont vous disposez.Il existe actuellement trois variantes de systèmes T1 :

- T1 de première génération, qui utilisent un codec C90

- Système Cisco TelePresence T1

- Cisco TelePresence System Profile 65, qui utilise un codec Cisco TelePresence System C60

Système Cisco TelePresence T1

Le système Cisco TelePresence T1 peut participer à des conférences sur la gamme Cisco TelePresence MCU 4500. Toutefois, ces restrictions s'appliquent :

- Vous ne pouvez pas voir les dispositions de téléprésence immersives.

- Vous ne pouvez pas configurer automatiquement des conférences avec le Panneau de configuration.

- Vous ne pouvez pas modifier les dispositions.

La solution Cisco TelePresence System T1 a été développée pour s'intégrer étroitement au serveur Cisco TelePresence Server et constitue la solution d'infrastructure multipoint recommandée. Les mises en page TelePresence ne sont disponibles que lorsque vous vous connectez à un serveur Cisco TelePresence (TS7010, Mobility Service Engine [MSE] 8710).

T1 de première génération et profil 65

Les T1 de première génération et Profile 65 peuvent participer à des conférences sur la gamme Cisco TelePresence MCU 4500. Le terminal T1 fonctionne comme un point d'extrémité normal qui participe à une conférence et, si vous disposez d'une télécommande, vous pouvez modifier les dispositions à l'aide de la commande de caméra distante et configurer des conférences. Vous ne pouvez pas voir les mises en page TelePresence à moins de vous connecter à un serveur TelePresence (TS7010, MSE8710).