Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Exécuter une procédure Oracle Stored existante

Informations connexes

Introduction

Ce document fournit des instructions sur l'exécution d'une procédure stockée Oracle.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Tidal Master (Windows ou Unix)

- Adaptateur de base de données Oracle

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Tidal Enterprise Scheduler Master version 5.3.1 ou ultérieure (y compris les versions 6.x)

- Adaptateur de base de données Oracle Tidal Enterprise Scheduler

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Exécuter une procédure Oracle Stored existante

Afin d'exécuter une procédure stockée Oracle existante à partir de Tidal Enterprise Scheduler, la procédure stockée doit avoir une ” “ BEGIN avant la procédure stockée et une “ END ; ” à la fin (notez le point-virgule). Tout cela doit se faire en une seule étape dans l'adaptateur de base de données Oracle et non en trois étapes.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems