Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Problème

Solution

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment résoudre le message d'erreur TES_019002 : échec de la suppression de l'enregistrement de noeud avec l'ID [###] lors de la tentative de suppression d'une connexion d'agent/adaptateur.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur les versions 6.0.0, 6.0.1.170 et 6.0.1.178 de Tidal Enterprise Scheduler.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Problème

Lors de la tentative de suppression d'une connexion d'agent/adaptateur, le message d'erreur TES_019002 : Supprimer le noeud avec l'ID [###] a échoué.

Solution

Complétez ces étapes afin de supprimer la connexion :

1. Identifiez les groupes de travail dans le volet Groupe de travail qui ont accès à l'agent.

2. Cochez la case située devant le nom de l'agent afin de supprimer l'accès du groupe de travail à l'agent.

Remarque : Ce problème est documenté dans l'ID de bogue Cisco CSCtr69079 (clients enregistrés uniquement) et sera corrigé dans une version ultérieure du produit.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems