Contenu

Introduction

Problème

Solution

Introduction

Ce document décrit un problème qui pourrait se produire dans lequel l'infrastructure Cisco Prime n'affiche aucune donnée pour Cisco Application Visibility and Control (AVC).

Problème

Ce problème se produit généralement lorsque la licence Assurance n'est pas installée sur l'infrastructure Cisco Prime. L'infrastructure Cisco Prime est livrée avec une licence d'évaluation du cycle de vie et une licence d'évaluation d'assurance. Une fois que vous avez installé une licence Lifecycle permanente, la licence d'évaluation Assurance est supprimée et vous ne pouvez pas afficher les données AVC.

Solution

Afin de résoudre ce problème, achetez et installez une licence Assurance permanente.