Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

Vérification

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Ce document fournit un exemple de configuration des services d'émulation de circuit non structuré (CES) T1 à l'aide de la synchronisation adaptative. Un service non structuré signifie que les circuits virtuels permanents utilisent l’intégralité de la bande passante T1/E1. Le commutateur ATM ne se penche pas sur le T1/E1, mais il reproduit simplement un flux de bits avec synchronisation entre le port de réception et le port cible. La synchronisation adaptative signifie que le module CES déduit le moment approprié pour la transmission des données en calculant un débit de données de réception moyen. L'avantage principal de ceci est qu'il ne nécessite pas de synchronisation d'horloge réseau. Pour une explication plus détaillée sur les services CES, veuillez lire Introduction aux services d’émulation de circuit.

Hypothèses

Les exemples de configuration de ce document reposent sur les hypothèses suivantes :

- Cet exemple utilise le mode de synchronisation adaptatif. Puisque nous utilisons la synchronisation adaptative, vous n'avez pas besoin d'une instruction network-clock-select. Cependant, vous pouvez choisir de configurer la longueur de la mémoire tampon pour éviter le débordement et le débordement de la mémoire tampon et, en même temps, le délai de contrôle (une taille de mémoire tampon plus grande signifie un délai plus important). La longueur de la mémoire tampon est proportionnelle à la variation maximale du délai de cellule (CDV), que vous pouvez configurer avec la commande ces circuit-id [cas] [cdv max-req]. La valeur par défaut est de 2 000 millisecondes. La valeur mesurée est affichée dans le résultat de la commande show ces circuit.

- Le verrouillage de trame sur les deux PBX est ESF (Extended Superframe). Il s'agit de la valeur par défaut sur le LS1010. Il n'est donc pas nécessaire de la configurer explicitement. Cependant, nous allons le configurer dans cet exemple à des fins de démonstration.

- Le code de ligne sur les deux PBX est une substitution binaire à 8 zéros (B8ZS). Il s'agit de la valeur par défaut sur le LS1010. Il n'est donc pas nécessaire de la configurer explicitement. Cependant, nous allons le configurer dans cet exemple à des fins de démonstration.

- Le LS1010 est le côté actif du circuit virtuel permanent logiciel ; le 8540-MSR est le côté passif.

- La distance entre le PBX et le commutateur ATM est inférieure à 30 mètres sur le module PAM CES. Cette longueur correspond à la ligne de compilation par défaut (lbo). Il n'est donc pas nécessaire de la configurer explicitement. Cependant, nous allons le configurer dans cet exemple à des fins de démonstration.

- Le LS1010 est équipé d'une carte de fonction FC-PFQ (feature card per-flow queueing), qui utilise une boucle de verrouillage de phase (PLL) capable de verrouiller et de suivre la source d'horloge sélectionnée. Cette horloge verrouillée de haute qualité est ensuite transmise aux interfaces d’horloge réseau pour fournir une synchronisation d’interface. Le 8540 MSR est équipé d'un module d'horloge réseau (NetClkMod), qui offre l'avantage supplémentaire d'une source d'horloge Stratum 3.

- Les interfaces de pseudo ATM (ATM-Px/y/z) sont créées lors de la définition du circuit. Reportez-vous au document Configuration des services d'émulation de circuit pour plus de détails.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous aux Conventions utilisées pour les conseils techniques de Cisco.

Configuration

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : Pour en savoir plus sur les commandes utilisées dans le présent document, utilisez l’outil de recherche de commandes (clients inscrits seulement).

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau indiquée dans le diagramme suivant :

Configurations

Ce document utilise les configurations présentées ci-dessous.

- 8540-MSR

- LS1010-A

8540-MSR

8540-MSR#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

service internal

!

hostname 8540-MSR

!

boot system flash bootflash:cat8540m-wp-mz.120-1a.W5.7.bin

logging buffered 4096 debugging

!

redundancy

main-cpu

no sync config startup

sync config running

facility-alarm core-temperature major 53

facility-alarm core-temperature minor 45

network-clock-select 1 system

ip subnet-zero

atm address 47.0091.8100.0000.0090.2144.8401.0090.2144.8401.00

atm router pnni

no aesa embedded-number left-justified

node 1 level 56 lowest

redistribute atm-static

!

interface ATM3/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface ATM3/0/1

no ip address no

ip directed-broadcast

!

interface CBR3/1/0

no ip address no

ip directed-broadcast

ces aal1 clock adaptive

ces circuit 0 circuit-name example

ces dsx1 linecode b8zs

ces dsx1 framing esf

ces dsx1 lbo 0_110

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

atm maxvp-number 0

!

interface Ethernet0

no ip directed-broadcast

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

Utilisez show ces address du côté passif du circuit virtuel permanent logiciel pour obtenir l'adresse et la paire VPI/VCI dont vous avez besoin pour configurer le côté actif du circuit virtuel permanent logiciel (le LS1010 dans cet exemple). Reportez-vous à l'exemple de résultat ci-dessous :

8540-MSR#show ces address

CES-IWF ATM Address(es):47.0091.8100.0000.0090.2144.8401.4000.0c81.9030.10 CBR3/1/0:0

vpi 0 vci 16

LS1010-A

ls1010#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

version 11.3

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

service internal

!

hostname ls1010

!

atm address 47.0091.8100.0000.0090.92b8.6401.0090.92b8.6401.00

atm router pnni

?no aesa embedded-number left-justified

?node 1 level 56 lowest

? redistribute atm-static

!

no ip address

!

interface CBR12/1/0

?no ip address

?ces aal1 clock adaptive

?ces circuit 0 circuit-name example

?ces dsx1 linecode b8zs

?ces dsx1 framing esf

?ces dsx1 lbo 0_110

?ces pvc 0 dest-address 47.0091.8100.0000.0090.2144.8401.4000.0c81.9030.10

vpi 0 vci 16

!

interface CBR12/1/1

?no ip address

!

interface CBR12/1/2

?no ip address

!

interface CBR12/1/3

?no ip address

!

interface ATM13/0/0

?no ip address

?atm maxvp-number 0

!

interface Ethernet13/0/0

ip classless

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

Utilisez la commande show ces interface pour vérifier que les circuits CES sont activés des deux côtés. Reportez-vous à l'exemple de résultat ci-dessous :

ls1010#show ces interface cbr 12/1/0

Interface: CBR12/1/0 Port-type:T1-DCU

IF Status: UP Admin Status: UP

Channels in use on this port: 1-24

LineType: ESF LineCoding: B8ZS LoopConfig: NoLoop?

SignalMode: NoSignalling XmtClockSrc: network-derived

DataFormat: UnStructured AAL1 Clocking Mode: Adaptive LineLength: 0_110

LineState: NoAlarm<

Errors in the Current Interval:

PCVs 514 LCVs 2 ESs 0 SESs 1 SEFSs 0

UASs 0 CSSs 0 LESs 0 BESs 0 DMs 0

Errors in the last 24Hrs:

PCVs 2057 LCVs 10 ESs 0 SESs 4 SEFSs 0

UASs 19 CSSs 0 LESs 0 BESs 0 DMs 0

Input Counters: 1054405 cells, 49557035 bytes

Output Counters: 1054405 cells, 49557035 bytes

Utilisez la commande show atm vc pour vérifier que le circuit virtuel permanent logiciel a été établi entre les deux commutateurs ATM. Reportez-vous à l'exemple de résultat ci-dessous :

8540-MSR#show atm vc interface ATM-P3/1/3

Interface?? VPI?? VCI?? Type?? X-Interface?? X-VPI?? X-VCI?? Encap Status

ATM-P3/1/3??? 0??? 16 SoftVC????? ATM3/0/0?????? 0?????? 39??????????? UP

LS1010#show atm vc interface ATM-P12/1/3

Interface?? VPI?? VCI?? Type?? X-Interface?? X-VPI?? X-VCI?? Encap Status

ATM-P12/1/3?? 0??? 16 SoftVC??? ATM12/0/0??????? 0????? 39???????????? UP

Utilisez la commande show ces circuit cbr x/y/z 0 pour vérifier qu'il n'y a pas de glissière de synchronisation et voir si les débordements ou débordements augmentent. Assurez-vous également d'utiliser cette commande du côté 8540-MSR. Reportez-vous à l'exemple de résultat ci-dessous :

ls1010#show ces circuit cbr 12/1/0 0

Circuit: Name sil, Circuit-state ADMIN_UP / Interface CBR12/1/0,

Circuit_id 0, Port-Type T1, Port-State UP?

Port Clocking network-derived, aal1 Clocking Method CESIWF_AAL1_CLOCK_ADAPT

Channel in use on this port: 1-24

Channels used by this circuit: 1-24

Cell-Rate: 4107, Bit-Rate 1544000

cas OFF, cell_header 0x100 (vci = 16)

Configured CDV 2000 usecs, Measured CDV 373 usecs

De-jitter: UnderFlow 1, OverFlow 0

ErrTolerance 8, idleCircuitdetect OFF, onHookIdleCode 0x0

state: VcActive, maxQueueDepth 823, startDequeueDepth 435

Partial Fill: 47, Structured Data Transfer 0

Active SoftVC

Src: atm addr 47.0091.8100.0000.0090.92b8.6401.4000.0c86.1030.10 vpi 0, vci 16

Dst: atm addr 47.0091.8100.0000.0090.2144.8401.4000.0c81.9030.10

Vérification

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes

- Pages d'assistance technique ATM

- Présentation des services d'émulation de circuit

- Référence des commandes du routeur de commutation ATM

- Support et documentation techniques - Cisco Systems